Objetivo

Este documento muestra el procedimiento para verificar el estado del periférico en los teléfonos IP SPA525G y SPA525G2. Se pueden conectar a los teléfonos SPA525G/SPA525G2 diferentes periféricos, como consolas de operadora o unidades flash USB. El estado Peripheral ayuda a verificar si los dispositivos están conectados correctamente.

Dispositivos aplicables

· SPA 525G

· SPA 525G2

Estado del periférico.

Paso 1. Pulse el botón Setup del teléfono. Aparecerá el menú Información y configuración.

Paso 2. Utilice las teclas de navegación y desplácese hacia abajo hasta Estado. Pulse la tecla programada Seleccionar. Aparece el menú Status.

Paso 3. Utilice las teclas de navegación y desplácese hacia abajo hasta Estado periférico. Pulse la tecla programada Seleccionar. Aparece el menú Estado periférico.

Paso 4. Los campos se explican de la siguiente manera.

· unidad USB: si la unidad USB se ha insertado correctamente, aparecerá Connected (Conectada). Se muestra No conectado si no se ha insertado ninguna unidad.

· Att Cons 1: esto es para Attendant Console 1. Las consolas Attendant se pueden conectar al SPA525G/SPA525G2 para obtener una mejor y más asistencia en la gestión de llamadas. Si la consola está conectada correctamente, se muestra Connected (Conectada); de lo contrario, aparece Not Connected (No conectada).

· Att Cons 2: esto es para Attendant Console 2. Si la consola está conectada correctamente, se muestra Connected (Conectada); de lo contrario, aparece Not Connected (No conectada).

Paso 5. La tecla programada Actualizar se puede presionar para restablecer las conexiones. Para volver al menú Estado anterior, pulse la tecla programada Atrás.