Objetivos

En este artículo se explica cómo comprobar las estadísticas de red en el teléfono IP SPA525G. Las estadísticas de red se pueden verificar para ver la velocidad de transferencia de paquetes en bytes a través de Wi-Fi o conexión Ethernet.

Dispositivos aplicables

· SPA525G

· SPA525G2

Procedimiento paso a paso

Paso 1. Pulse el botón Configurar del teléfono. Aparecerá el menú Information and Settings (Información y configuración).

Paso 2. Utilice las teclas de navegación y desplácese hacia abajo hasta Estado. Pulse la tecla programada Seleccionar.

Paso 3. En la página Estado, desplácese hasta Estadísticas de red y pulse la tecla programada Seleccionar.

Paso 4. En la página Network Statistics, se puede ver la velocidad de transferencia de paquetes Ethernet. El tamaño de los paquetes se muestra en bytes.

· xmit = xxxx (xxxxxx): el número de paquetes Ethernet que se han transmitido desde el teléfono IP SPA525G.

· recv = xxxxxxxx (xxxxxxxxxx): el número de paquetes Ethernet que se han recibido en el teléfono IP SPA525G.

Paso 5. En la página Estadísticas de Red, también se puede ver la velocidad de transferencia de paquetes Wi-Fi.

· xmit = xxxx (xxxxxx): el número de paquetes Wi-Fi que se han transmitido desde el teléfono IP SPA525G.

· recv = xxxxxxxx (xxxxxxxxxx): el número de paquetes wi-fi recibidos en el teléfono IP SPA525G.