Objetivos

Se puede configurar un teléfono IP para reenviar todas las llamadas entrantes a otro número de extensión.

Este documento explica cómo reenviar todas las llamadas en los teléfonos IP SPA525G y SPA525G2.

Dispositivos aplicables

Teléfono IP · SPA525G

Teléfono IP · SPA525G2

Procedimiento Paso a Paso

Desvío de todas las llamadas entrantes en el teléfono IP

Paso 1. Presione DsvInc para configurar el desvío de llamadas.

Nota: Si CFwdAll no se muestra, presione More hasta que aparezca la pestaña.

Paso 2. Introduzca el número de extensión al que se reenviarán todas las llamadas entrantes.

Paso 3. Presione EndCall para comenzar a reenviar todas las llamadas al número de extensión introducido.

Paso 4. Presione DsvInc para desactivar el desvío de llamadas cuando ya no sea necesario.