Objetivos

Se puede acceder a los teléfonos IP a través de una interfaz web introduciendo la dirección IP del teléfono en un explorador web. La dirección IP del teléfono debe ser conocida para acceder a la interfaz web.

Este documento explica cómo determinar la dirección IP en los teléfonos IP SPA525G y SPA525G2.

Dispositivos aplicables

Teléfono IP · SPA525G

Teléfono IP · SPA525G2

Procedimiento Paso a Paso

Determinación de la dirección IP del teléfono IP

Paso 1. Pulse el botón Setup del teléfono IP para que aparezca el menú Information and Settings.

Paso 2. Desplácese hacia arriba y hacia abajo con las teclas de navegación para seleccionar Status. Presione Select para que aparezca el menú Status.

Paso 3. Desplácese hacia arriba y hacia abajo con las teclas de navegación para seleccionar Estado de red. Presione Select para que aparezca el menú Network Status.

Paso 4. Desplácese hacia arriba y hacia abajo con las teclas de navegación para localizar el campo IP Address (Dirección IP). Esta es la dirección IP del teléfono.