Objetivos

El control de llamadas es un software dentro del teléfono IP que se utiliza para suministrar la función central de teléfonos. El cambio de esta configuración determina si el teléfono utilizará o no SPCP o SIP. SPCP significa Simple Phone Control Protocol . SIP significa protocolo de inicio de sesión.

El objetivo de este documento es explicar cómo configurar el control de llamadas en los dispositivos SPA500 Series.

Dispositivos aplicables

Serie · SPA500

Configuración de los parámetros de control de llamada

Paso 1. Pulse el botón Setup para abrir el menú Setup (Configuración).

Paso 2. Desplácese hasta Call Control Settings y presione Select mediante la tecla programada.

Paso 3. Presione **# para desbloquear el teléfono y cambiar la configuración.

Paso 4. Presione Edit para cambiar el Protocolo de señalización.

Paso 5. Pulse Opción para alternar entre SPCP y SIP. Pulse Aceptar para elegir uno.

· SPCP: Simple Phone Control Protocol, ofrece más flexibilidad que SIP.

· SIP: inicia una llamada pero no tiene tantas funciones como SPCP.

Paso 6. Navegue hasta Detección automática de SPCP y presione Seleccionar mediante la tecla programada. Pulse Editar para cambiar la configuración de Detección automática de SPCP.

Paso 7. Presione Y/N para alternar entre Sí y No. Presione Aceptar para determinar si activar o no SPCP Auto Detect.

Paso 8. Pulse Guardar para guardar la configuración.