Objetivos

Este documento explica cómo determinar la dirección MAC del teléfono IP Cisco SPA504G. Esto le permitirá verificar la dirección MAC del teléfono mediante el menú del teléfono de la pantalla del teléfono.

Dispositivos aplicables

Teléfono IP Cisco 504G ·

Determinación de la dirección MAC en el Cisco 504G

Paso 1. Pulse el botón Setup del SPA504G para abrir el menú Setup (Configuración).

Paso 2. Pulse 3 o desplácese hacia abajo con las teclas de navegación a la opción 3 y pulse Seleccionar tecla programada para abrir el menú Configuración.

Paso 3. Pulse 5 o desplácese hacia abajo con las teclas de navegación a la opción 5 y pulse la tecla de función Select para abrir el menú Network Configuration (Configuración de red).

<

Paso 4. Pulse 3 o desplácese hacia abajo con las teclas de navegación a la opción 4. Esto mostrará la dirección MAC del teléfono SPA504G.