Objetivo

En este artículo se explica cómo volver a los parámetros predeterminados de fábrica del auricular mejorado para movilidad SPA302D.

Precaución: El restablecimiento de fábrica elimina todos los datos del terminal, como los contactos, las marcaciones rápidas y los registros de llamadas. El terminal se restablece en el estado original del software de fábrica. Sin embargo, el registro del terminal con la base permanece inalterado.

Dispositivo aplicable

Terminal · SPA302D

Versión del software

· v2.31

Realizar restablecimiento de fábrica

Paso 1. En la pantalla de inicio, presione el botón Select para elegir el icono Settings. La selección se resaltará con un contorno negro como se muestra en la imagen anterior.

Paso 2. En el menú Settings, elija Factory Reset con el uso de los botones de navegación arriba y abajo y presione el botón Select.

Paso 3. En el menú Restablecimiento de fábrica, presione la tecla programada Confirmar para confirmar el restablecimiento de fábrica.

El terminal vuelve al software original de fábrica y vuelve a la pantalla de inicio.