Objetivo

El protocolo de inicio de sesión (SIP) es un protocolo de señalización utilizado para crear, administrar y finalizar sesiones en una red basada en IP. SIP es un mecanismo para la administración de llamadas. También permite el establecimiento de la ubicación del usuario y permite la negociación de funciones para que todos los participantes en una sesión puedan ponerse de acuerdo sobre las características que deben ser admitidas entre ellos, y permite cambiar las características de una sesión mientras está en curso.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el parámetro del sistema de claves de Linksys.

Dispositivos aplicables

Teléfono IP serie SPA300 ·

Teléfono IP serie SPA500 ·

Configuración de la clave de Linksys

Nota: En el protocolo de señalización de conjunto del teléfono IP serie SPA300 o SPA500 como SIP, utilice las teclas de navegación para ir a Administración de dispositivos > Configuración de control de llamadas > Protocolo de señalización > SIP.

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración web para elegir Admin Login > Advanced > Voice > SIP. Se abre la página SIP:

Paso 2. Elija Yes o No en la lista desplegable Linksys Key System para activar o desactivar el sistema de claves de Linksys. Si selecciona Sí, el teléfono se configurará como parte del sistema de claves de Linksys. Los valores predeterminados son Sí.

Paso 3. Elija Yes o No en la lista desplegable Key System Auto Discovery para habilitar o deshabilitar la detección automática del servidor de control de llamadas. Esta función está deshabilitada para los teletrabajadores u otros escenarios en los que la multidifusión no funciona.

Paso 4. Elija el códec Force LAN deseado en la lista desplegable Force LAN Codec.

· G.711u: nombre de códec G.711u utilizado en el protocolo de descripción de sesión (SDP). De forma predeterminada se aplica la ley mu de modulación de código por pulsos (PCMU).

· G.711a: nombre de códec G.711a utilizado en el protocolo de descripción de sesión (SDP). De forma predeterminada, se aplica a la ley A de modulación de código por pulsos (PCMA).

· Ninguno: valor predeterminado para ninguno.

Paso 5. Ingrese la dirección de multidifusión en el campo Dirección de multidifusión. Se utiliza para comunicarse con los teléfonos IP Cisco SPA. El valor predeterminado es 224.168.168.168:6061.

Paso 6. Ingrese la dirección IP del servidor de control de llamadas IP en el campo Key System IP Address. Es la dirección IP para los teletrabajadores u otros escenarios donde la multidifusión no funciona.

Paso 7. Haga clic en Enviar todos los cambios para guardar los parámetros.