Objetivo

La configuración de ganancia de entrada de audio le permite amplificar o desamplificar el sonido en términos de decibelios en teléfonos IP de las series SPA300 y SPA500.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo ajustar la configuración de volumen en los teléfonos IP de las series SPA300 y SPA500.

Para cambiar los parámetros de la ganancia de entrada de audio, configure Signaling Protocol como Nota:SIP en Call Control Settings on IP Phone. Si el Protocolo de señalización es SCCP, sólo puede ver los parámetros de ganancia de entrada de audio.

Dispositivos aplicables

Serie · SPA500

Pasos para configurar la ganancia de entrada de audio

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Voz > Teléfono.

Paso 2. Elija el elemento en el área Ganancia de entrada de audio (dB) que desee configurar.

Paso 3. Elija cualquier valor entre -6 y +6 en decibelios de la lista desplegable de opciones específicas. El valor positivo aumenta el volumen y el valor negativo disminuye el volumen. Hay cuatro opciones en el área Ganancia de entrada de audio (dB).

Ganancia de entrada · auricular: se puede utilizar para cambiar el volumen del auricular.

Ganancia de entrada de auriculares ·: se puede utilizar para cambiar el volumen de los auriculares.

Ganancia de entrada del altavoz ·: se puede utilizar para cambiar el volumen del teléfono del altavoz.

· Ganancia de entrada Bluetooth: se puede utilizar para cambiar el volumen de Bluetooth.

Paso 4. Haga clic en Enviar todos los cambios para guardar los parámetros.