Objetivos

TFTP es un protocolo simple de transferencia de archivos. Se utiliza para transferir pequeñas cantidades de datos entre dispositivos. La edición permite al usuario indicar a qué servidor acceder desde el teléfono.

Este documento describe cómo ver la configuración de red de los teléfonos IP de las series SPA300 y SPA 500 mediante la interfaz de tecla programable.

Dispositivos aplicables

· teléfonos IP serie SPA300

· teléfonos IP serie SPA500

Ver configuración de red

Paso 1. Pulse la tecla programada Configurar.

Paso 2. Pulse la tecla programada Configuración.

Paso 3. Pulse la tecla programada para Configuración de red.

Paso 4. Para desbloquear la opción Last TFTP Server (Último servidor TFTP), marque el número en el que se encuentra.

Paso 5. Pulse el botón en Editar.

Paso 6. Cambie el servidor TFTP al que desee.

Paso 7. Pulse el botón en Aceptar.

Paso 8. Pulse el botón en Guardar.