Objetivos

LLDP-MED es muy similar al protocolo de detección de Cisco (CDP). Dispone de funciones básicas de detección que le permiten ver información sobre los dispositivos a los que está conectado. LLDP-MED permite al dispositivo determinar las capacidades que admite el dispositivo conectado, como velocidad LAN, política de red, identificación de ubicación, alimentación, inventario y extensiones de confianza.

Este documento explica cómo habilitar LLDP-MED en las series SPA 300 y 500.

Dispositivos aplicables

· SPA serie 300

· SPA serie 500

Habilitar LLDP-MED

Paso 1. Pulse el icono Setup.

Paso 2. Desplácese hasta Configuración y pulse Seleccionar mediante la tecla programada.

Paso 3. Desplácese hasta Configuración de red y pulse Selec. mediante la tecla programada.

Paso 4. Desplácese hasta Habilitar LLDP-MED y pulse Selec. mediante la tecla programada.

Nota: Presione **# para desbloquear o bloquear ciertas opciones de edición en el teléfono.

Paso 5. Presione Edit para cambiar el estado de LLDP-MED.

Paso 6. Pulse Y/N para alternar entre Sí y No para activar o desactivar el LLDP-MED.

Paso 7. Pulse Aceptar para guardar los cambios.