Objetivos

Los usuarios ven el nombre de dominio de un dispositivo cuando se conectan al dispositivo. En lugar de ver la dirección IP del dispositivo, el usuario ve el nombre de dominio configurado. Los nombres de dominio hacen que los dispositivos sean fáciles de recordar y encontrar.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el nombre de dominio en los teléfonos IP serie SPA300 y SPA500.

Dispositivos aplicables

· teléfono IP serie SPA300.

· teléfono IP serie SPA500.

Nombre de dominio

Paso 1. Pulse el botón Configurar para abrir el menú Configurar.

Paso 2. Vaya a Settings (Parámetros).

Paso 3. Vaya a Configuración de red.

Paso 4. Desplácese hasta Nombre de dominio y pulse Editar.

Paso 5. Introduzca el nombre de dominio deseado y pulse Aceptar.