Objetivos

Este documento describe cómo ver la configuración de red de los teléfonos IP de las series SPA300 y SPA 500 mediante la interfaz de tecla programable.

Dispositivos aplicables

· teléfonos IP serie SPA300

· teléfonos IP serie SPA500

Ver configuración de red

Paso 1. Pulse la tecla programada Configurar.

Paso 2. Pulse la tecla programada Configuración.

Paso 3. Pulse la tecla programada para Configuración de red. Seleccione los parámetros adecuados que se van a ver.