Objetivos

Se puede acceder a los teléfonos IP de la serie SPA300/SPA500 a través de una interfaz web. La interfaz web muestra las llamadas contestadas, realizadas y perdidas, junto con la información del dispositivo y las estadísticas específicas de ese teléfono. De forma predeterminada, la interfaz web está activada en cada teléfono.

Este documento explica cómo habilitar o deshabilitar la interfaz web en el teléfono IP serie SPA300/SPA500.

Dispositivos aplicables

Teléfono IP serie SPA300 ·

Teléfono IP serie SPA500 ·

Procedimiento Paso a Paso

Activar o desactivar la interfaz web

Paso 1. Presione el botón Setup del teléfono IP para que aparezca el menú Setup.

Paso 2. Seleccione Settings y presione Select para que aparezca el menú Settings.

Paso 3. Seleccione Security Configuration y presione Select para que aparezca el menú Security Configuration.

Paso 4. Si hay un candado bloqueado en la parte superior de la pantalla, pulse Estrella, Estrella, Libra en el teclado para desbloquear los ajustes de modo que puedan editarse.

Paso 5. Seleccione Web Access Enabled y presione Edit para cambiar si la interfaz web está habilitada o inhabilitada.

Paso 6. Presione Y/N para cambiar si el acceso web está habilitado o inhabilitado.

Paso 7. Pulse Aceptar para aceptar la configuración.

Paso 7. Pulse Guardar para guardar la configuración y hacerla efectiva inmediatamente.