Objetivo

Al solucionar problemas de un dispositivo, es útil saber qué cambios se han aplicado previamente al dispositivo. El historial de reinicio permite al usuario ver cualquier cambio que se haya realizado en el dispositivo, incluidos los reinicios, las modificaciones de VLAN, etc.

Este documento describe cómo ver el historial de reinicio de los teléfonos IP de las series SPA300 y SPA 500 usando la interfaz de tecla programable.

Dispositivos aplicables

· teléfonos IP serie SPA300

· teléfonos IP serie SPA500

Ver historial de reinicio

Paso 1. Pulse la tecla programada Configurar.

Paso 2. Pulse la tecla programada correspondiente a Configuración (3).

Paso 3. Pulse la tecla programada 9 (nueve) para desplazarse hasta Historial de reinicio.

Paso 4. La pantalla final es similar a esta, y muestra el historial de reinicio: