Objetivo

El contraste de pantalla se puede ajustar para ayudar a los usuarios a ver la interfaz con mayor claridad.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo cambiar el contraste de la pantalla LCD en los teléfonos IP SPA500 y SPA300 Series.

Dispositivos aplicables

Serie · SPA300

Serie · SPA500

Versión del software

•v7.5.3

Contraste LCD

Paso 1. Presione el botón Setup y elija LCD Contrast.

Paso 2. Utilice los botones de navegación derecha e izquierda para ajustar el contraste de la pantalla LCD a un nivel óptimo.

Paso 3. Pulse Guardar para guardar los parámetros o Cancelar para descartarlos.