Objetivos

Cuando se ha configurado un teléfono y algunos parámetros entran en conflicto o son demasiado complejos, se puede restablecer la configuración original del teléfono.

Este documento explica cómo restablecer el SPA504G a los valores predeterminados de fábrica.

Dispositivos aplicables

Serie · SPA500

Serie · SPA300

Restablecimiento de fábrica

Paso 1. Pulse el botón Configurar para abrir el menú Configuración.

Paso 2. Pulse 7 o desplácese hasta Reinicio de fábrica.

Paso 3. Pulse Aceptar para activar el restablecimiento de fábrica y espere a que el teléfono termine de restablecer.