Objetivos

En este artículo se describe cómo desviar todas las llamadas a otro teléfono IP del sistema telefónico. También permite el desvío de llamadas a un número externo, como teléfono residencial o móvil, si lo permite el administrador del teléfono. Para los números externos, asegúrese de incluir cualquier dígito que se requiera para acceder a una línea externa.

Dispositivos aplicables

Serie · SPA300

Serie · SPA500

Desviar todas las llamadas

Paso 1.  Pulse la tecla programada DsvInc que se encuentra debajo de la pantalla LCD.

Paso 2.  Introduzca el número de teléfono al que deben reenviarse todas las llamadas. Podría ser el buzón de voz, una extensión o una línea externa. Sin embargo, para las líneas externas, asegúrese de incluir el código de acceso o el código de área necesario.

Paso 3.  Para completar y guardar la configuración, pulse la tecla programada FinLlam. La pantalla LCD muestra la información sobre el desvío de llamadas.

NOTE: Desactive Desvío incondicional pulsando la tecla programada DsvInc.