Objetivos

Siempre que se contesta una llamada, se graba el nombre de la persona que llama, el número de extensión de la persona que llama, la fecha y la hora de la llamada. Las llamadas contestadas se pueden ver sin estar directamente delante del teléfono mediante la interfaz web del teléfono IP.

Este documento explica cómo ver las llamadas contestadas a través de la interfaz web en el teléfono IP serie SPA300/SPA500.

Dispositivos aplicables

Teléfono IP serie SPA300 ·

Teléfono IP serie SPA500 ·

Procedimiento Paso a Paso

Ver llamadas contestadas a través de la interfaz web

Paso 1. Conecte el ordenador al teléfono IP a través del puerto PC de la parte posterior del teléfono o a un puerto del dispositivo que gestiona el teléfono IP.

Paso 2. Introduzca la dirección IP del teléfono en el explorador web para acceder a la interfaz web del teléfono.

Paso 3. Elija la pestaña Historial de llamadas. Se abre la página Historial de llamadas.

Paso 4. Elija la pestaña Llamadas contestadas. Se abre la página Llamadas contestadas.

Paso 5. Se muestra el nombre de la persona que llama, el número de extensión de la persona que llama, la fecha y la hora de cada llamada contestada.