Objetivo

El objetivo de este documento es proporcionar y explicar los pasos (CLI) para permitir que un servidor SNTP sincronice la configuración de tiempo para un switch.

Introducción

El protocolo simple de tiempo de red (SNTP) sincroniza la hora del sistema de un dispositivo de red con un servidor SNTP de su elección. Un servidor SNTP utiliza el reloj horario universal (UTC). Este es el tiempo coordinado estándar por el cual el mundo regula sus relojes y su hora. El uso de SNTP es útil en las actividades de administración porque garantiza que cuando se registran los eventos, utilizan un único origen para las marcas de tiempo. La recopilación de eventos de red sincrónicos muestra una ventana precisa en la secuencia de eventos.

Debe estar conectado a un servidor SNTP para utilizar este servicio. Si ha activado una fuente de tiempo de Internet diferente que sea suficiente para sus necesidades, no es necesario que realice estos pasos. Independientemente de la fuente de tiempo que utilice, es beneficioso que cada cliente utilice la misma fuente de tiempo de Internet para que la autenticación funcione. Si los clientes no pueden iniciar sesión, la configuración de hora sería un buen primer paso para la resolución de problemas.

El objetivo de este documento es proporcionar y explicar los pasos (CLI) para permitir que un servidor SNTP sincronice la configuración de tiempo para un switch. Para configurar estos parámetros a través de la utilidad basada en web del switch, haga clic aquí.

Las imágenes que se muestran a continuación se tomaron de varios switches, por lo que el nombre del dispositivo variará y es muy probable que no coincida con el nombre del switch. Los comandos después del símbolo de etiqueta deben ser los mismos para la configuración en su switch. Nota:

Dispositivos aplicables

- Serie Sx300

- Serie Sx350

- Serie SG350X

- Serie Sx500

- Serie Sx550X

Versión del software

- 1.4.7.05 - Sx300, Sx500

- 2.2.8.04: Sx350, SG350X, Sx550X

Configuración del Modo SNTP en un Switch

Habilitar SSH y la unidifusión SNTP

Paso 1. Secure Shell (SSH) y Telnet no están habilitados de forma predeterminada. Para conectarse a la CLI de su switch mediante SSH, el servicio SSH debe estar habilitado. Haga clic aquí para obtener instrucciones.

Paso 2. Haga clic aquí para obtener instrucciones sobre el acceso a una interfaz de línea de comandos (CLI) de switch Cisco Small Business mediante SSH o Telnet.

Paso 3. Acceda a la CLI del switch. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son cisco/cisco. Si ha personalizado sus credenciales, introduzca su nombre de usuario y contraseña.

Los comandos u opciones pueden variar según el modelo del dispositivo. En este ejemplo, PuTTY se utiliza para acceder a la CLI del switch a través de la consola. Para obtener más detalles sobre cómo acceder a PuTTY mediante una conexión de consola, haga clic Nota:aquí.

Paso 4. Cambie al modo de configuración global ingresando el siguiente comando en la CLI:

SG350X#configure terminal

Paso 5. De forma predeterminada, la unidifusión SNTP está inhabilitada. Unicast es la comunicación entre un único remitente y un único receptor. La unidifusión SNTP se puede habilitar ingresando el siguiente comando:

SG350X(config)#sntp unicast client enable

Configurar el modo SNTP

Paso 1. Habilite los clientes de broadcast SNTP mediante el siguiente comando:

SG350X(config)#sntp broadcast client enable [both | ipv4 | ipv6]

Las opciones son:

- both: especifica que los clientes de difusión SNTP de IPv4 y IPv6 están habilitados.

- Ipv4: especifica que los clientes de difusión SNTP IPv4 están habilitados.

- Ipv6: especifica que los clientes de difusión SNTP IPv6 están habilitados.

En este ejemplo, se ingresa sntp broadcast client enable both.Nota:

Paso 2. Cambie al modo EXEC privilegiado ingresando el siguiente comando:

SG350X(config)#exit

Paso 3. Ingrese el siguiente comando en el modo EXEC privilegiado para guardar la configuración.

SG350X#copy running-config startup-config

Paso 4. Presione Y para guardar los parámetros en la configuración de inicio del switch.

Ahora debería haber configurado correctamente los parámetros SNTP en su switch a través de la CLI.

Establecer la configuración de SNTP para mostrar la hora local

Su reloj está ahora configurado en UTC. Si tiene ubicaciones en varias zonas horarias, UTC garantiza la uniformidad en el tiempo con todos los dispositivos, pero no mostrará la hora local. Siga estas instrucciones para cambiar la hora de visualización a la zona horaria local.

Paso 1. Ingrese el siguiente comando para ingresar al modo de configuración global.

SG350X#configure terminal

Paso 2. Introduzca para su zona horaria específica y cuántas horas de diferencia tiene la hora local en comparación con UTC. En este ejemplo, la zona horaria se establece en Hora central, que está a 6 horas de UTC.

SG350X(config)#clock timezone CDT -6

Paso 3. (opcional) Si su zona horaria sigue la hora de ahorro de luz diurna, puede configurarla ingresando el siguiente comando.

SG350X(config)#clock verano-time web recurrente usa

Paso 4. Cambie al modo EXEC privilegiado ejecutando el siguiente comando:

SG350X(config)#exit

Paso 5. Ingrese el siguiente comando en el modo EXEC privilegiado para guardar la configuración.

SG350X#copy running-config startup-config

Paso 6. Presione Y para guardar los ajustes en la configuración de inicio del switch.

Verificar la configuración de SNTP

Paso 1. Ingrese el siguiente comando para verificar las configuraciones SNTP:

SG350X#show sntp configuration

Paso 2. Verifique que los clientes de difusión estén habilitados.

En este ejemplo, SNTP Broadcast para clientes IPv4 e IPv6 se habilita como resultado de los pasos proporcionados anteriormente.Nota:

Paso 3. Ingrese el siguiente comando para verificar la configuración de la zona horaria. Esto mostrará las configuraciones en ejecución.

SG350X#show run

Paso 4. Verifique que la configuración de la zona horaria esté habilitada.

Ha activado correctamente el modo SNTP en su switch.