Introducción

Una dirección MAC (del inglés Medium Access Control, control de acceso medio) es una dirección de capa de enlace de datos exclusiva asignada a un dispositivo de red. Un switch que es el dispositivo de capa de link de datos mantiene una tabla de direcciones MAC para reenviar tramas a un puerto de destino. Las entradas de la tabla de direcciones MAC en el switch se crean estática o dinámicamente.

En esta situación, se configura una dirección MAC estática en uno de los puertos que pertenece a la VLAN 1 en el switch a través de la interfaz de línea de comandos (CLI).

Objetivo

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar una dirección MAC estática en los switches apilables de las series Sx500 y SG500X a través de la CLI.

Dispositivos aplicables

- Serie Sx500

- Serie SG500X

Versión del software

- 1.4.8.06

Configuración de la dirección MAC estática

Nota: Las imágenes pueden variar ligeramente dependiendo del modelo exacto del dispositivo que esté utilizando. Las imágenes siguientes están tomadas del switch SG500X-48MP.

Paso 1. Inicie sesión en la CLI del switch e introduzca su nombre de usuario y contraseña para el dispositivo.

Nota: El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son cisco/cisco. En este ejemplo, el nombre de usuario predeterminado es cisco y se utiliza una contraseña personal.

Paso 2. En la CLI, ingrese el modo de comando de configuración global ingresando lo siguiente:

SG500X#configure terminal

Paso 3. Una vez en el modo de configuración global, ingrese el comando para especificar una dirección MAC estática para agregar a la tabla de direcciones MAC ingresando lo siguiente:

SG500X (config) #mac address-table static c8:0a:a9:73:b0:a1 vlan 1 interface ge 1/1

Nota: En este ejemplo, se ingresa la dirección MAC c8:0a:a9:73:b0:a1 para el puerto GE 1/1 en vlan 1. La imagen anterior muestra solamente la versión abreviada del comando indicada por $ debido a la limitación de longitud de caracteres en la CLI.

Paso 4. Para salir del modo de configuración global, introduzca lo siguiente:

SG500X (config.) #exit

Paso 5. Verifique la tabla de direcciones MAC para verificar la dirección MAC estática ingresada ingresando lo siguiente:

SG500X#show mac address-table

La tabla de direcciones MAC ahora debe mostrar la dirección MAC estática configurada en la vlan y el puerto especificados.

Paso 6. (Opcional) Para guardar los parámetros de forma permanente, introduzca lo siguiente:

SG500X# copy running-config startup-config

Paso 7. Ingrese Y en el prompt de Sobrescribir archivo para indicar Sí y guardar la configuración en el archivo de configuración de inicio.

Sobrescribir archivo [startup-config].... (S/N) [N] ? S

La página confirmará que la copia de la configuración en ejecución en la configuración de inicio se ha realizado correctamente.

Ahora ha configurado correctamente una dirección MAC estática en los switches Sx500 y SG500X a través de la CLI.