Summary

El servicio DHCP falla al iniciar sesión en una ACL se aplica a una interfaz VLAN. Éste es el relé DHCP o el servidor.

Fecha identificada

16 de marzo de 2017

Fecha de resolución

N/A

Productos afectados

Modelo

Versión del firmware

SG500

1.4.7.06

Descripción del problema

El relé DHCP deja de funcionar en el SG500 cuando se configura el registro ACL. A continuación se muestra el ejemplo de configuración de ACL:

ip access-list extended exampleACL

permit ip any ace-priority 2000 log-input

!

El relay falla al aplicar la ACL en una interfaz.

!

interfaz VLAN 3

ip address 10.10.30.2 255.255.255.192

ip dhcp relay enable

service-acl input exampleACL

Solución Aternativa

Elimine la entrada de registro de la sentencia permit de ACL: