Summary

Al actualizar el firmware de la versión 1.4.2.04 a la versión 1.4.5.02, toda la pila se reinicia.

Fecha identificada

30 de septiembre de 2016

Fecha de resolución

31 de marzo de 2017

Productos afectados

Modelo

Versión del firmware

SG500-52P

1.4.2.04

Descripción del problema

La pila completa de seis switches SG500-52P se reinició cuando se intenta actualizar de la versión de firmware 1.4.2.04 a la versión 1.4.5.02.

Resolución

Actualice a la versión de firmware 1.4.7.06 más reciente.