Objetivo:

El ancho de banda se refiere a la cantidad media de datos transferidos correctamente a través de una ruta de comunicación. El modelado de ancho de banda, la administración, el tope y la asignación de configuración son algunas de las técnicas utilizadas para mejorar la utilización del ancho de banda. Puede cambiar el ancho de banda para el tráfico entrante y saliente. Puede ser necesario limitar el ancho de banda en puertos específicos para evitar que un pequeño número de puertos ocupe una gran parte del ancho de banda del switch.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo limitar el ancho de banda en los puertos individuales de la serie SG500.

Dispositivos aplicables:

· Switches gestionados Cisco Small Business serie 500

Versiones de software:

•1.3.7.18

Configuración del rango de tiempo absoluto

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Calidad de servicio > General > Ancho de banda. Se abre la página Ancho de banda:

La tabla de ancho de banda muestra los campos siguientes:

Límite de velocidad de ingreso · - Cantidad máxima de ancho de banda dedicado para los puertos entrantes.

- Status (Estado): Muestra si el límite de velocidad de entrada está habilitado para el puerto.

- Límite de velocidad: muestra el ancho de banda máximo (en Kbits/seg) para el puerto.

- % - Muestra la parte del ancho de banda total asignado para el puerto.

- CBS (bytes): muestra el tamaño de ráfaga comprometida (CBS) o el tamaño máximo de ráfaga que se puede enviar en un momento determinado.

Tasa de modelado de salida de ·: cantidad máxima de ancho de banda dedicado a los puertos salientes.

- Status (Estado): Muestra si la Velocidad de modelado de salida está habilitada para el puerto.

- CIR - (Kbits/seg) - La Velocidad de información comprometida (CIR) muestra el ancho de banda máximo (en Kbits/seg) para el puerto.

- CBS (bytes): muestra el tamaño de ráfaga comprometida (CBS) o el tamaño máximo de ráfaga que se puede enviar en un momento determinado.

Paso 2. Haga clic en el botón de opción del puerto deseado que desea configurar.

Paso 3. Haga clic en Editar.

Se abre la página Editar ancho de banda:

Paso 4. (Opcional) Junto al Límite de Velocidad de Ingreso marque Activar si desea editar la velocidad del tráfico entrante. Si no es así, vaya directamente al paso 7.

Paso 5. Introduzca el límite deseado en KBits/seg (Kbps) en el campo Límite de velocidad de ingreso. El límite predeterminado es 100 KBits/seg.

Paso 6. Introduzca el tamaño de ráfaga deseado en bytes en el campo Tamaño de ráfaga comprometida de entrada (CBS). Un CBS permite que un grupo de paquetes de hasta cierto tamaño se envíe a través de la red independientemente del límite de velocidad de ingreso actual. Si se configura un CBS demasiado bajo, se puede enviar constantemente una gran cantidad de paquetes pequeños a través de la red. Esto lleva a que un puerto tenga constantemente una gran cantidad de tráfico. Si se establece una velocidad de ráfaga demasiado alta, se podrán enviar demasiados grupos grandes de paquetes a través de la red. Esto puede hacer que un puerto tome una porción mayor del ancho de banda asignado con demasiada frecuencia. La velocidad óptima resultará en que no se desperdicie ancho de banda. El tamaño predeterminado es 128000 bytes.

Paso 7. (Opcional) Junto a la Velocidad de modelado de salida marque Activar si desea editar la velocidad del tráfico saliente. Si no es así, vaya directamente al paso 10.

Paso 8. Introduzca el límite deseado en KBits/seg (Kbps) en el campo Velocidad de confirmación de información (CIR). Un CIR es el ancho de banda mínimo garantizado para su red. La configuración de un CIR para un puerto garantizará que el puerto siempre obtenga un ancho de banda mínimo para el puerto especificado. Si se establece una velocidad demasiado baja, se pueden producir problemas de calidad al transmitir audio o vídeo a través de una red. Si se establece una velocidad demasiado alta, un puerto puede ofrecer más soporte de lo que necesita, lo que se traduce en ineficiencias en su red. La velocidad óptima resultará en que no se desperdicie ancho de banda. El límite predeterminado es 64 KBits/seg.

Paso 9. Introduzca el tamaño de ráfaga deseado en bytes en el campo Tamaño de ráfaga comprometida de salida (CBS). Para obtener más información sobre los tamaños de ráfaga comprometidos, consulte el Paso 6. El tamaño predeterminado es 128000 bytes.

Paso 10. Haga clic en Aplicar para guardar los parámetros.

Paso 11. Para guardar los parámetros, haga clic en Copiar/Guardar configuración.

Aparece la siguiente alerta:

Paso 12. Click OK.

Paso 13. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración actual en ejecución en la configuración de inicio.