Objetivo

Los switches de Cisco proporcionan funcionalidad de capa para satisfacer las necesidades de comunicación de capa 2. El switch se puede configurar con la configuración inicial y también para el usuario avanzado se puede configurar navegando a la página deseada en el switch con la utilidad de configuración web. El objetivo de este documento es explicar la configuración inicial de estos switches.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•1.3.0.62

Instalación inicial

Paso 1. El switch se enciende automáticamente cuando se conecta un cable de alimentación activo. El switch acepta una tensión que va de 100 V a 240 V.

Paso 2. Conecte un cable RJ-45 (Ethernet) a uno de los puertos disponibles del switch. Conecte el otro extremo al PC o a cualquier otro dispositivo a través del cual se acceda al conmutador.

Acceso a la interfaz gráfica de usuario (GUI)

Paso 1. Configure su PC con una dirección IP estática en la misma subred que la dirección IP predeterminada del switch, que es 192.168.1.254.

Nota: Cuando el switch utiliza la dirección IP predeterminada de fábrica 192.168.1.254, la luz del sistema parpadea en verde de forma continua. De lo contrario, la luz System (Sistema) permanece encendida en verde.

Paso 2. Abra un explorador web e introduzca la dirección IP del switch en la barra de direcciones y, a continuación, pulse Intro en el teclado. Se abre la página Inicio de sesión:

Paso 3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña en los campos correspondientes. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son cisco y cisco.

Paso 4. (Opcional) Elija el idioma deseado en la lista desplegable Idioma.

Paso 5. Haga clic en Iniciar sesión para iniciar sesión en el dispositivo.

Cambiar la dirección IP del switch

Método 1: Asignación estática de parámetros TCP/IP

Paso 1. En el área Configuración inicial, haga clic en Cambiar dirección IP del dispositivo. Se abre la página Interfaz IPv4:

Paso 2. Elija un número de VLAN de la lista desplegable Management VLAN. La VLAN de administración también se conoce como VLAN nativa. Es la VLAN específica que proporciona acceso a los switches Sx500 para fines de administración. El artículo titulado Creación de VLAN en Switches Administrados de Cisco se puede utilizar como referencia para crear una VLAN.

Paso 3. Haga clic en el botón de opción Static en el campo IP Address Type (Tipo de dirección IP) para asignar manualmente una dirección IP.

Paso 4. Introduzca la dirección IP deseada para el switch en el campo IPv4 Address (Dirección IPv4). La dirección IP predeterminada del dispositivo es 192.168.1.254.

Paso 5. Elija el botón de opción deseado en el campo Máscara.

Máscara de red ·: introduzca la máscara de red correspondiente de la dirección IPv4 en el paso 4. La máscara de subred predeterminada es 255.255.255.0.

Longitud del prefijo ·: introduzca la longitud del prefijo de la dirección IPv4 en el paso 4. Los valores utilizados son de 8 a 30.

Paso 6. (Opcional) Haga clic en User Defined para introducir la dirección IP del gateway predeterminado en el campo Administrative Default Gateway (Puerta de enlace predeterminada administrativa). El gateway predeterminado suele ser un router o un switch de capa 3 que tiene acceso a otras redes. El gateway predeterminado se configura para proporcionar al host conectado al switch Sx500 el gateway para alcanzar otras redes.

Paso 7. Haga clic en Aplicar para guardar los parámetros.

Método 2: Asignación dinámica de parámetros TCP/IP

Paso 1. En el área Configuración inicial, haga clic en Cambiar dirección IP del dispositivo. Se abre la página Interfaz IPv4:

Paso 2. Elija un número de VLAN de la lista desplegable Management VLAN. La VLAN de administración también se conoce como VLAN nativa. Es la VLAN específica que proporciona acceso a los switches Sx500 para fines de administración. El artículo titulado Creación de VLAN en Switches Administrados de Cisco se puede utilizar como referencia para crear una VLAN.

Paso 3. Haga clic en el botón de opción Dynamic en el campo IP Address Type (Tipo de dirección IP) para asignar dinámicamente una dirección IP.

Paso 4. (Opcional) Para renovar la dirección IP asignada dinámicamente, marque la casilla de verificación Enable en el campo Renew IP Address Now .

Nota: El campo Auto Configuration via DHCP (Configuración automática mediante DHCP) está habilitado de forma predeterminada. La configuración automática de DHCP proporciona la dirección IP al host conectado. Para obtener más información sobre la configuración automática de DHCP, consulte el artículo Configuración automática de DHCP en los switches apilables de la serie Sx500.

Paso 5. Haga clic en Aplicar para guardar los parámetros. El switch establece automáticamente todos los parámetros TCP/IP, como la dirección IP, la máscara de subred y el gateway predeterminado recuperado del servidor DHCP.