Objetivo

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar los túneles IPv6. La configuración del túnel IPv6 es un método para conectar hosts o redes IPv6 entre sí a través de una estructura básica IPv4. El ISATAP (protocolo de direccionamiento automático de túnel dentro del sitio) permite la encapsulación de paquetes IPv6 dentro de paquetes IPv4 para su transmisión a través de redes IPv4. Este método de elección para usuarios o redes no solo les permite conectarse a Internet IPv6 con una conexión IPv4, sino que también permite a los usuarios comunicarse con otros usuarios 6to4, así como con usuarios de conexiones IPv6 nativas. Para configurar un túnel, un usuario debe configurar un túnel ISATAP y definir una interfaz IPv6 para el túnel ISATAP.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•v1.2.7.76

Configuración de la Configuración del Túnel IPv6

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija IP Configuration > Management and IP interfaces > IPv6 Tunnel. Se abre la página Túnel IPv6:

Paso 2. En el campo Dirección IPv4 de origen, haga clic en Auto, None o Manual para indicar el origen de la dirección IPv4.

· Automático: el switch configura automáticamente la dirección IPv4 de origen.

· Ninguno: el usuario decide que no debe haber ninguna dirección.

· Manual: el usuario debe introducir una dirección IP válida explícitamente.

Paso 3. En el campo Nombre de dominio del router de túnel, haga clic en Usar valor predeterminado o definido por el usuario para definir el nombre de dominio.

· Usar valor predeterminado: seleccione esta opción si el usuario desea utilizar el nombre predeterminado "ISATAP".

· definido por el usuario: seleccione esta opción si el usuario desea definir otro nombre.

Paso 4. En el campo Intervalo de consulta, haga clic en Usar valor predeterminado o definido por el usuario para decidir el tiempo en segundos entre consultas DNS para este túnel.

· Usar valor predeterminado: seleccione esta opción si el usuario desea que el intervalo de tiempo sea de 10 segundos.

· definido por el usuario: seleccione esta opción si el usuario desea establecer otro intervalo de tiempo entre 10 y 3600 segundos.

Paso 5. En el campo Intervalo de solicitud ISATAP, elija Usar valor predeterminado o definido por el usuario para configurar el intervalo entre los mensajes de solicitud del router ISATAP cuando no hay un router ISATAP activo.

· Usar valor predeterminado: seleccione esta opción si el usuario desea que el intervalo de tiempo sea de 10 segundos.

· definido por el usuario: seleccione esta opción si el usuario desea establecer otro intervalo de tiempo entre 10 y 3600 segundos.

Paso 6. En el campo ISATAP Robustness, elija Use Default o User Defined para configurar el número de mensajes de actualización de consulta DNS/solicitud de router que envía el dispositivo.

· Usar valor predeterminado: seleccione esta opción si el usuario desea que el intervalo de tiempo sea de 3 segundos.

· definido por el usuario: seleccione esta opción si el usuario desea establecer otro intervalo de tiempo entre 1 y 20 segundos.

Paso 7.Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.