Objetivo

Smartport es una interfaz a la que se pueden aplicar macros integradas o definidas por el usuario. Las macros ayudan a configurar rápidamente el switch para que admita los requisitos de comunicación y utilice las distintas funciones de los dispositivos de red. El acceso a la red y los requisitos de QoS dependen del dispositivo al que esté conectada la interfaz (teléfono IP, impresora, router, punto de acceso). La función Smarport permite guardar y compartir configuraciones comunes.

En este artículo se explica cómo editar la configuración de tipo de smartport y ver el origen de la macro.

Dispositivos aplicables

· Switches Apilables Serie Sx500

Configuración de la interfaz

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración del switch y elija Smartport > InterfaceSettings. Se abre la página Interface Settings:

Paso 2. Para activar Auto Smartport o asignar un tipo de Smartport a una interfaz, haga clic en el botón de opción situado junto a la interfaz y, a continuación, haga clic en Editar. Aparece la ventana Edit Interface Settings:

Paso 3. El tipo de Smartport asociado actualmente con el puerto/LAG se muestra en el campo Smartport Type (Tipo de Smartport). En la lista desplegable Aplicación de Smartport, seleccione un tipo de smartport concreto. El campo Método de aplicación Smartport muestra la forma en que se aplica la aplicación smartport en el puerto/LAG. Por ejemplo, si se elige Auto Smartport en la lista desplegable Aplicación Smarport, el tipo de smartport se asigna en función del anuncio CDP y LLDP recibido de los dispositivos conectados.

Paso 4. Marque la casilla de verificación Persistent Status si desea que el tipo de smartport de una interfaz permanezca cuando la interfaz se desactive o cuando se reinicie el switch. Esta opción solo se aplica cuando la aplicación Smartport está establecida en Auto Smartport.

Paso 5. Macro Parameters contiene tres parámetros. $max_hosts es el primer parámetro y contiene el número máximo de dispositivos permitidos en el puerto. Para editar este parámetro, introduzca el valor necesario en el campo Valor del parámetro 1.

Paso 6. $native_vlan es el segundo parámetro y contiene el ID de VLAN. VLAN es un grupo de hosts que no están conectados físicamente pero que aún se comunican como si estuvieran en el mismo dominio de broadcast. Para editar este parámetro, introduzca el valor necesario en el campo Valor del parámetro 2.

Paso 7. $voice_vlan es el tercer parámetro. La función de VLAN de voz permite que los puertos de acceso lleven tráfico de voz IP de un teléfono IP. Este valor es fijo y no se puede editar.

Paso 8. Haga clic en Apply para guardar la configuración.

Paso 9. Haga clic en Cerrar para volver a la página Configuración de interfaz.

Paso 10. (Opcional) Si desea copiar la configuración de interfaz de una interfaz en muchas otras interfaces, haga clic en el botón de opción situado junto a la interfaz en particular y, a continuación, haga clic en Copiar configuración.

Paso 11. Ahora introduzca los valores de interfaz necesarios en el campo Copiar configuración.

Paso 12. Haga clic en Apply para guardar la configuración.

Paso 13. Haga clic en Cerrar para volver a la página Configuración de interfaz.