Objetivo

Smartport es una interfaz a la que se pueden aplicar macros definidas por el usuario o integradas. Las macros ayudan a configurar rápidamente el switch para que admita los requisitos de comunicación y utilice diversas funciones de los dispositivos de red. El acceso a la red y los requisitos de QoS dependen del dispositivo al que está conectada la interfaz (teléfono IP, impresora, router o punto de acceso). La función Smarport permite guardar y compartir configuraciones comunes. Una macro es una secuencia de comandos de CLI.

En este artículo se explica cómo editar la configuración del tipo de smartport y ver el origen de la macro en los switches apilables de la serie Sx500.

Nota: Las macros se pueden definir con la CLI del switch.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración de tipo de Smartport

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Smartport > Smartport Type Settings. Se abre la página Configuración de tipo Smartport:

Paso 2. (Opcional) Para ver una macro de smartport de un tipo de smartport determinado, haga clic en el botón de opción situado junto al campo Smartport Type (Tipo de Smartport) y, a continuación, haga clic en View Macro Source (Ver origen de macros).

Paso 3. Para editar los parámetros de una macro o asignar una macro definida por el usuario, haga clic en el botón de opción situado junto al tipo smartport y, a continuación, haga clic en Editar. Aparece la ventana Edit Smartport Type Settings.

Paso 4. (Opcional) Elija un tipo de puerto de la lista desplegable Tipo de puerto para editar la configuración del tipo de puerto deseado.

Nota: El campo Nombre de macro muestra el nombre de macro configurado para el tipo de smartport.

Paso 5. Haga clic en el botón de opción del tipo de macro Smartport deseado.

· Macro integrada: macro integrada predeterminada integrada.

Macro definida por el usuario ·: macro creada por el usuario desde la CLI.

Paso 6. Si se elige Macro definida por el usuario, elija el nombre de la macro en la lista desplegable Macro definida por el usuario.

Paso 7. En el campo Parámetros de macros, puede editar como máximo dos conjuntos de parámetros de la macro. El tercer parámetro es para la VLAN de voz predeterminada. Los parámetros disponibles son:

Nombre de parámetro ·: muestra el nombre del parámetro.

Valor de parámetro ·: muestra el valor establecido para el parámetro. Para editar este valor, introduzca el nuevo valor para este parámetro en el campo Valor de parámetro.

Descripción · parámetro: muestra la descripción de este parámetro.

Paso 8. Haga clic en Apply (Aplicar).