Objetivos

El switch reenvía el tráfico multicast entrante basándose en la información del grupo multicast. Esta información proviene de los paquetes IGMP/MLD recibidos y se almacena en la base de datos de reenvío multidifusión (MFDB). Cuando se recibe una trama de una VLAN que se configura para reenviar secuencias de multidifusión, la trama se reenvía a todos los puertos que son miembros de la dirección del grupo MAC.

La página MAC Group Address se utiliza para crear nuevas direcciones de grupo MAC y se utiliza para asignar puertos a direcciones de grupo MAC.

En este artículo se explica cómo configurar la dirección de grupo MAC en los switches apilables de la serie Sx500.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•1.3.0.62

Dirección de grupo MAC

Filtrar tabla de direcciones de grupo MAC

Paso 1. Inicie sesión en Switch Configuration Utility y elija Multicast > MAC Group Address. Se abre la página MAC Group Address:

Paso 2. Verifique el ID de VLAN.

Paso 3. Introduzca la VLAN deseada que se mostrará en el campo ID de VLAN igual a.

Paso 4. Verifique MAC Group Address.

Paso 5. Introduzca la dirección de grupo MAC de multidifusión deseada en el campo Dirección de grupo MAC es igual a.

Paso 6. Haga clic en Ir para filtrar los resultados en la tabla de direcciones de grupo MAC que tienen el ID de VLAN y la dirección de grupo MAC especificados.

Paso 7. (Opcional) Haga clic en Borrar filtro para quitar el filtro.

Agregar dirección de grupo MAC

Paso 1. Haga clic en Agregar para agregar una dirección de grupo MAC estática. Aparece la ventana Add MAC Group Address .

Paso 2. Introduzca el ID de VLAN para el nuevo grupo de multidifusión.

Paso 3. Introduzca la dirección MAC del nuevo grupo de multidifusión.

Paso 4. Haga clic en Apply (Aplicar).

Pertenencia a la interfaz

Paso 1. Active la casilla correspondiente a la dirección de grupo MAC deseada.

Paso 2. Haga clic en Detalles... para configurar el registro para las interfaces dentro del grupo. Aparece la ventana MAC Group Address Settings .

Paso 3. En la lista desplegable Tipo de interfaz, elija la interfaz que desea configurar.

Paso 4. Haga clic en Ir.

Paso 5. Haga clic en el botón de opción correspondiente a la forma deseada en que cada puerto o LAG se asocia al grupo multicast.

· Estático: la interfaz está conectada al grupo multicast como miembro estático.

· dinámica: la interfaz se agregó al grupo multicast como resultado de la indagación IGMP/MLD.

· Prohibido: la interfaz no está permitida para unirse al grupo multicast en la VLAN especificada.

· Ninguno: la interfaz no es un miembro actual del grupo multicast en la VLAN especificada.

Paso 6. Haga clic en Apply (Aplicar).