Objetivo

La gestión de colas se utiliza en la arquitectura de red de calidad de servicio (QoS). La colocación en cola es una técnica que se utiliza en dispositivos de red como routers y switches para controlar la congestión. Los paquetes se mantienen en cola para su procesamiento. Después del procesamiento, se envían al destino. Las estadísticas de cola proporcionan la información sobre el número de paquetes reenviados y el número de paquetes descartados según la interfaz, la prioridad de cola y de descarte.

El objetivo de este artículo es guiarle sobre cómo agregar estadísticas de cola para una interfaz en particular en los switches apilables de la serie Sx500.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•1.3.0.62

Agregar estadísticas de colas

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Calidad de servicio > Estadísticas de QoS > Estadísticas de colas. Se abre la página Estadísticas de Colas:

La página Estadísticas de Cola muestra la siguiente información:

Conjunto de contadores ·: estadísticas de cola para un conjunto de contadores determinado.

Interfaz ·: estadísticas de cola para una interfaz determinada.

Cola de ·: los paquetes se reenvían o se eliminan de esta cola.

· Precedencia de caída: estadísticas de cola para un valor de precedencia de descarte determinado. Más es que el valor de precedencia de descarte implica una alta probabilidad de que los paquetes se pierdan durante la congestión.

Paquetes totales ·: el número total de paquetes reenviados o descartados.

Paquetes de caída de cola ·: el porcentaje de paquetes que se descartan.

Paso 2. (Opcional) Si desea actualizar las estadísticas de cola periódicamente, elija la hora de actualización y, a continuación, seleccione el botón de opción adecuado. Seleccione el botón de opción No Refresh si no desea actualizar las estadísticas de cola.

Paso 3. Haga clic en Add (Agregar). Aparece la ventana Agregar estadísticas de colas:

Paso 4. Elija el valor del conjunto de contadores en particular en la lista desplegable Seleccionar conjunto de contadores.

· Set 1: Este conjunto contiene todas las interfaces y colas con una Precedencia de caída alta.

· Conjunto 2: este conjunto contiene todas las interfaces y colas con baja precedencia de caída.

Paso 5. Elija el puerto de interfaz para el que desea agregar estadísticas de colas. Las opciones posibles son:

Unidad · No. — En la lista desplegable Unidad/Ranura, elija un valor determinado. Especifica la unidad en la pila.

Puerto ·: en la lista desplegable Puerto, elija un puerto para el que desee agregar estadísticas de cola.

· Todos los Puertos: Haga clic en el botón de opción Todos los Puertos si desea agregar estadísticas de cola en todos los puertos.

Paso 6. Elija una cola determinada del campo Queue (Cola) para el que desea agregar las estadísticas y haga clic en el botón de opción correspondiente. Haga clic en el botón de opción All si desea agregar estadísticas sobre todas las colas. El rango de valores de cola es de 1 a 4.

Paso 7. Elija un valor de precedencia de descarte concreto del campo Precedencia de descarte y haga clic en el botón de opción correspondiente. La precedencia de descarte ayuda a decidir qué paquetes deben descartarse durante la congestión. Los paquetes con una precedencia de descarte más alta se descartan antes que los paquetes con un valor de precedencia de caída baja.

Paso 8. Haga clic en Apply (Aplicar). Se agregan las estadísticas de cola deseadas. Haga clic en Cerrar para volver a la página Estadísticas de Cola.