Objetivo

En este artículo se explica cómo configurar la configuración de la consola en los switches apilables de la serie Sx500. Un puerto de consola es un servicio que proporciona puertos seriales que se pueden conectar a los puertos seriales de otros equipos para establecer una conexión entre los dispositivos. El puerto de la consola se utiliza para configurar el dispositivo a través de aplicaciones como Putty o HyperTerminal. Una vez configurado el puerto de la consola, la utilidad de configuración web del switch no se podrá utilizar hasta que se cambie la configuración.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•v1.3.0.62

Configuración de consola

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Console Settings. Se abre la página Configuración de consola:

Paso 2. En el campo Console Port Baud Rate, haga clic en el botón de opción deseado para configurar la velocidad en baudios del puerto de consola. El puerto de consola se utiliza para configurar los parámetros de los switches apilables de la serie Sx500. La velocidad en baudios es el número de bits transmitidos a través del medio por segundo.

Detección automática ·: recibe dinámicamente la velocidad del puerto.

· Estático: seleccione manualmente la velocidad de la conexión (en bits por segundo) en la lista desplegable. Se establece como 115200 Bits/seg de forma predeterminada.

Paso 3. Haga clic en Aplicar para finalizar la configuración del dispositivo.