Objetivos

El modo avanzado de calidad de servicio (QoS) se utiliza para habilitar un modo de confianza. Un modo de confianza se utiliza para definir un dominio específico en una red como de confianza. Dentro de ese dominio, los paquetes se marcan con prioridad 802.1p y punto de código de servicios diferenciales (DSCP) para indicar el tipo de servicio que requieren. El modo de confianza utiliza Clase de servicio (CoS/802.1p) y DSCP. CoS/802.1p se utiliza para dar prioridad al tráfico de red saliente desde el switch a la red segura. DSCP se utiliza para evaluar el nivel de QoS del paquete.

En este artículo se explica cómo configurar los parámetros globales del modo avanzado de QoS en los switches apilables de la serie Sx500.

Dispositivos aplicables

· Switches Apilables Serie Sx500

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración global del modo avanzado de QoS

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web para elegir Calidad de servicio > QoS Advanced Mode > Global Settings. Se abre la página Configuración global:

Paso 2. Haga clic en el botón de opción correspondiente al modo de confianza deseado. Si un nivel de CoS de paquete y una etiqueta DSCP se asignan a colas separadas, el modo de confianza determina la cola a la que se asigna el paquete.

· CoS/802.1p: el tráfico se asigna a las colas en función del campo de etiqueta de prioridad de VLAN (VPT) de la etiqueta de VLAN. Si no hay una etiqueta VLAN en el paquete entrante, el tráfico se asigna a las colas según el valor CoS/802.1p predeterminado por puerto. Se trata de QoS de capa 2.

· DSCP: todo el tráfico IP se asigna a las colas basándose en el campo DSCP del encabezado IP. Si el tráfico no es tráfico IP, se asigna a la cola de mejor esfuerzo. Se trata de una QoS de capa 3.

· CoS/802.1p-DSCP: todo el tráfico no IP se asigna mediante el uso de CoS/802.1p. Todo el tráfico IP se mapea a través de DSCP.

Paso 3. Haga clic en el botón de opción correspondiente al estado de modo deseado. Esto proporciona una manera de confiar en CoS/DSCP sin la necesidad de crear una política.

· De confianza: confianza CoS/DSCP.

· No es de confianza: no confía en CoS/DSCP. Los valores CoS predeterminados configurados en la interfaz se utilizan para dar prioridad al tráfico que llega a la interfaz.

Nota: Si tiene una política en la interfaz, el campo Estado de modo predeterminado es irrelevante. La interfaz da prioridad a la configuración de directivas.

Paso 4. Marque Enable en el campo Override Ingress DSCP para invalidar los valores DSCP originales en los paquetes entrantes con los nuevos valores establecidos en la DSCP Override Table. El switch utilizará los nuevos valores DSCP para la colocación en cola de salida. También reemplaza los valores DSCP originales en los paquetes por los nuevos valores DSCP.

Paso 5. Si Override Ingress DSCP está habilitado, haga clic en DSCP Override Table para reconfigurar DSCP. Se abre la página DSCP Override Table:

Paso 6. Configure la tabla de reemplazo de DSCP.

· DSCP In: muestra el valor del paquete entrante que debe remarcarse a un valor alternativo.

· DSCP Out: elija el valor DSCP Out deseado para el valor DSCP In correspondiente de la lista desplegable DSCP Out.

Paso 7. (Opcional) Haga clic en Restore Defaults para restaurar los valores DSCP Out a los valores predeterminados. El valor predeterminado es cuando los valores DSCP Out son los mismos que los valores DSCP In correspondientes.

Paso 8. Haga clic en Apply en la DSCP Override Table.

Paso 9. Haga clic en Apply (Aplicar).