Objetivo

VRRP es un protocolo de Internet que le permite tener uno o más routers en espera cuando utiliza un router configurado estáticamente en una LAN. Esto crea redundancia, eliminando los puntos únicos de falla al tiempo que aumenta la disponibilidad y la fiabilidad de las rutas de ruteo en una red. El gateway predeterminado de un host participante se asigna a un router virtual en lugar de a un router físico. El router físico que reenvía paquetes en cualquier momento se denomina router activo. Si no conoce los términos utilizados, consulte Cisco Business: Glosario de nuevos términos.

El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar el protocolo de redundancia de router virtual (VRRP) en switches apilables serie SG500X.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · serie SG500X

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración VRRP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija IP Configuration > IPv4 VRRP Virtual Routers. Se abre la página IPv4 VRRP Virtual Routers:

Paso 2. Haga clic en Add para agregar parámetros de un nuevo router VRRP. Aparece la ventana Tabla de Router Virtual VRRP IPv4.

Paso 3. Haga clic en VLAN como interfaz en el campo Interface y elija la VLAN deseada de la lista desplegable VLAN.

Paso 4. Introduzca un valor en el campo Identificador de router virtual (VRID). VRRP utiliza un número de identificación del router virtual para agrupar los routers de gateway. Cada grupo VRID tiene su propio número VRID único. El intervalo válido es de 1 a 255.

Paso 5. Ingrese una descripción definida por el usuario en el campo Descripción, describiendo brevemente el router virtual en un máximo de 160 caracteres.

Paso 6. Marque la casilla de verificación Status para Habilitar VRRP en el dispositivo. Mientras está habilitado, se elige un router virtual en espera para que se convierta en el router activo virtual siempre que falle el router activo anterior.

Paso 7. Elija la versión VRRP que se utilizará en el campo Version según sus requisitos. Las opciones son las siguientes:

· VRRP v2: solo admite direcciones IPv4. Esta opción se elige de forma predeterminada.

· VRRP v3: admite direcciones IPv4 e IPv6.

· VRRP v2 y VRRP v3: se utiliza cuando un dispositivo tiene una dirección IPv4 y otro tiene una dirección IPv6.

Paso 8. Elija un botón de opción Propietario de dirección IP para seleccionar una dirección IP para el router virtual. El propietario de la dirección IP también es el router activo y elige cuáles serán las direcciones IP colectivas del router virtual.

· Sí: indica que la dirección IP del dispositivo es la dirección IP del router virtual. Elija las direcciones IP disponibles en el campo Available IP Address y luego haga clic > para que esa dirección sea la dirección IP del propietario.

· No: indica que la IP del dispositivo no es la dirección IP del router virtual. Ingrese la dirección IP del router virtual en el campo Direcciones IP virtuales. Puede asignar 2 direcciones IP a la vez, separadas por una coma ( ,).

Paso 9. Elija una dirección IP que se utilice en los mensajes VRRP en el campo Dirección IP de Origen. Las opciones son:

· Usar valor predeterminado: utiliza la dirección IP de la interfaz conectada.

· definido por el usuario: se utiliza para elegir la dirección IP disponible en los dispositivos. Elija la dirección IP de la lista desplegable definida por el usuario.

Paso 10. Si selecciona No para el propietario de la dirección IP, introduzca la prioridad del dispositivo en el campo Priority.

Nota: El campo Priority especifica la prioridad de los routers virtuales. De esta manera, los routers pueden diferir como el router activo y el router en espera. Un valor más alto equivale a una prioridad más alta. Este campo depende de las opciones del propietario de la dirección IP. Ingrese el valor de prioridad en el campo Priority si la dirección IP del dispositivo no es la dirección IP del router virtual (si eligió IP Address Owner como NO). Tiene un rango entre 1 y 254. Si la dirección IP del dispositivo es la dirección IP del router virtual, la prioridad se establece automáticamente en su valor más alto 255.

Paso 11. Elija un botón de opción Modo de prioridad. Esto se utiliza para hacer del router el router activo cuando se cambian las prioridades.

· Enable: reemplaza el router activo actual con el otro router cuya prioridad es mayor que la prioridad del router del router activo actual.

· Desactivar: el router activo actual estará activo incluso en presencia de un router con mayor prioridad. El router con la prioridad más alta actúa como router en espera de modo que cuando el router activo actual falla, la prioridad más alta se convierte en el nuevo router activo.

Paso 12. Introduzca el valor del intervalo del anuncio (en milisegundos) en el campo Intervalo de anuncio con un intervalo de 50 a 40950. El router activo anuncia periódicamente a todos los routers en espera los estados y prioridades activos.

Paso 13. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.