Objetivo

La seguridad de la contraseña es necesaria para que la contraseña configurada sea más segura. El objetivo de este documento es ayudar a configurar la configuración de la fuerza de la contraseña en los switches apilables de la serie Sx500.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración de la fuerza de la contraseña

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración basada en Web y elija Security > Password Strength. Se abre la página Password Strength:

Paso 2. En el campo Contraseña antigua, marque la casilla de verificación Habilitar para pedirle al usuario que cambie la contraseña cuando venza el tiempo de caducidad de la contraseña.

Paso 3. En el campo Password Ageing Time (Hora de caducidad de la contraseña), introduzca el número de días que pueden transcurrir antes de que se pida al usuario que cambie la contraseña.

Paso 4. En el campo Password Complexity Settings (Parámetros de complejidad de contraseña), marque la casilla de verificación Enable para habilitar las reglas de complejidad para las contraseñas.

Paso 5. En el campo Longitud mínima de la contraseña, introduzca un valor para la longitud mínima de caracteres requerida en la contraseña. Debe estar entre 0 y 64, y se establece como 8 de forma predeterminada.

Paso 6. En el campo Número mínimo de clases de caracteres, asigne un valor para el número mínimo de clases de caracteres requeridas en una contraseña. Se establece como 3 de forma predeterminada. Las clases son de cuatro tipos: mayúsculas, minúsculas, caracteres numéricos y caracteres especiales.

Paso 7. (Opcional) Para solicitar que la nueva contraseña sea diferente de la contraseña actual, marque la casilla de verificación Enable en el campo The New Password Must Be Different The Current One (La nueva contraseña debe ser diferente a la actual).

Paso 8. Haga clic en Apply (Aplicar).