Objetivo

El objetivo de este documento es guiarle sobre cómo configurar la configuración de copiar/guardar archivos en el switch apilable de la serie Sx500. La configuración predeterminada del switch utiliza el archivo de configuración en ejecución, que es inestable y no conserva la configuración entre reinicios.

En este artículo se explica cómo copiar la configuración en ejecución en la configuración de inicio y conservar la configuración entre reinicios.

Si no está familiarizado con los siguientes términos, consulte Cisco Business: Glosario de nuevos términos.

Dispositivos aplicables

- Switches apilables serie Sx500

Copiar/Guardar parámetros del firmware del switch activo

Paso 1. En la utilidad de configuración del switch, elija Administration > File Management > Copy/Save Configuration. La página Copiar/Guardar configuración se abre con la configuración predeterminada.

Paso 2. Haga clic en el botón de opción Copiar firmware del switch activo en el campo Copiar acción.

Paso 3. En el área Copy Action, haga clic en el botón de radio Imagen de Software para conservar la imagen original del router o haga clic en Código de Inicio para indicar que el router debe arrancar y utilizar la primera imagen del IOS almacenada en la memoria Flash.

Paso 4. Seleccione la Unidad de destino que se sobrescribirá con el archivo de código fuente.

Paso 5. Haga clic en Aplicar si desea guardar los parámetros.

Paso 6.  Haga clic en Aceptar para terminar de copiar los archivos.

Paso 7. Haga clic en Activar/Desactivar el parpadeo del icono Guardar para activar/desactivar el parpadeo del icono Guardar.

Para la opción Copy Active Switch firmware, los campos Source File Name y Destination File no están disponibles.

Copiar/Guardar parámetros de la copia de la configuración

Paso 1. En la utilidad de configuración del switch, elija Administration > File Management > Copy/Save Configuration. La página Copiar/Guardar configuración se abre con la configuración predeterminada.

Paso 2. En el campo Copiar acción, haga clic en el botón de opción Copiar configuración.

Paso 3. En el campo Nombre de Archivo de Origen , haga clic en Configuración en ejecución, Configuración de inicio o Configuración de respaldo para indicar qué archivo debe guardarse en el Nombre de Archivo de Destino.

- Configuración en ejecución: la configuración en ejecución es la configuración que el router está ejecutando actualmente.

- Configuración de inicio: la configuración de inicio es la configuración que se carga cuando el router se inicia o se enciende.

- Configuración de copia de seguridad: la configuración de copia de seguridad permite al usuario realizar una copia de seguridad de todas las configuraciones realizadas en el router.

Paso 4. En el campo Destination File Name, haga clic en configuración de inicio o en configuración de respaldo para indicar dónde deben guardarse los archivos de configuración del Source File Name.

Nota: Para la configuración Copiar, los campos Origen y Unidad de destino no están disponibles.

Paso 5. Haga clic en Aplicar si desea guardar los parámetros.

Paso 6. Haga clic en Aceptar para terminar de copiar los archivos.

Paso 7. Haga clic en Finalizado para guardar los parámetros.

Paso 8. Haga clic en Activar/Desactivar el parpadeo del icono Guardar para activar/desactivar el parpadeo del icono Guardar.

Una vez que haya cambiado los parámetros, el icono Guardar desaparecerá.