Objetivo

Una dirección de control de acceso medio (MAC) es una dirección de capa de enlace de datos exclusiva asignada a un dispositivo de red. Un switch que es el dispositivo de capa de link de datos mantiene una tabla de direcciones MAC para reenviar tramas a un puerto de destino. La entrada de la tabla de direcciones MAC en el switch se genera estática o dinámicamente.

La tabla de direcciones MAC dinámicas se genera con la dirección MAC de origen de las tramas recibidas. El switch inunda una trama cuando la dirección MAC de destino no se presenta en la tabla de direcciones MAC dinámicas. Cuando el sistema de destino responde, el switch agrega su dirección MAC de origen y su ID de puerto relevantes a la tabla de direcciones. Luego, el switch reenvía tramas subsiguientes a ese puerto sin inundar todos los puertos.

En este artículo se explica cómo configurar el tiempo de envejecimiento y la dirección MAC dinámica en los switches apilables de la serie Sx500.

Dispositivos aplicables

- Serie Sx500

- Serie SG500X

Versión del software

- 1.4.8.06

Administración del tiempo de antigüedad de las direcciones MAC dinámicas

La administración dinámica de direcciones MAC comprende la configuración del tiempo de envejecimiento de direcciones MAC dinámicas y la consulta de direcciones MAC dinámicas, como se muestra en las secciones siguientes.

Nota: Las imágenes pueden variar ligeramente según el modelo exacto del dispositivo que esté utilizando. Las imágenes siguientes se han tomado del switch SG500X-48MP.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del switch y elija MAC Address Tables > Dynamic Address Settings.

Paso 2. En la página Dynamic Address Settings (Parámetros de dirección dinámica), introduzca el período de tiempo tras el cual la dirección MAC inactiva se elimina de la tabla de direcciones MAC dinámicas en el campo Aging Time (Tiempo de antigüedad). El intervalo va de 10 a 630 segundos.

Nota: En este ejemplo, se ingresa 300. Este es el valor predeterminado.

Paso 3. Haga clic    para guardar los parámetros.

Configuración de la consulta de direcciones MAC dinámicas

Paso 1. En el Panel de navegación, elija Tablas de direcciones MAC > Direcciones dinámicas.

La consulta de dirección MAC dinámica se realiza mediante cualquiera de los métodos siguientes, en función de la información conocida.

- Filtro: filtra la tabla de direcciones dinámicas en función de los valores proporcionados en el área Filtro.

- Tecla de ordenación de tabla de direcciones dinámica: filtra la tabla de direcciones dinámica basándose en la clave elegida de la lista desplegable de la clave de ordenación de tabla de direcciones dinámicas.

Consulta de dirección MAC dinámica por método de filtro

Paso 2. En el área Filtro, verifique las condiciones de consulta deseadas.

- VLAN ID es igual a: introduzca el ID de VLAN de la VLAN para la que se realiza la consulta.

- La dirección MAC es igual a - Introduzca la dirección MAC de la interfaz en el switch para el que se realiza la consulta.

- La interfaz es igual a - Haga clic en uno de los siguientes botones de opción de tipo de interfaz para los que se realiza la consulta.

- Unit/Slot and Port (Unidad/ranura y puerto): ID de unidad (activa, miembros, en espera) en la pila y número de ranuras de expansión disponibles en ella. Este switch admite hasta 4 unidades. Elija el puerto deseado de la lista desplegable Puerto mediante el cual se realiza la consulta. Si no conoce los términos utilizados, consulte Cisco Business: Glosario de nuevos términos.

- LAG: varios puertos del switch se combinan para formar un único grupo denominado grupo de agregación de enlaces (LAG). Este switch admite hasta 8 LAG. Elija el LAG deseado en la lista desplegable LAG.

Nota: En este ejemplo, se comprueban todas las condiciones y se eligen valores diferentes y se introducen en los campos correspondientes.

Paso 3. Haga clic en el botón Ir para filtrar la tabla de direcciones dinámicas en función de las condiciones marcadas en el área Filtro.

Paso 4. (Opcional) Haga clic en el botón Borrar filtro para desmarcar cualquiera de las condiciones y borrar los campos del área Filtro.

Consulta de dirección MAC dinámica por método de clave de ordenación

Paso 1. Elija la clave deseada en la lista desplegable Clave de ordenación de tabla de direcciones dinámicas para la que se filtra la tabla de direcciones dinámicas. La lista desplegable contiene el ID de VLAN, la dirección MAC y la interfaz.

Nota: En este ejemplo, se elige el ID de VLAN.

Paso 2. Haga clic en el botón Go para ordenar la tabla de direcciones dinámicas.

Paso 3. (Opcional) Haga clic en el para borrar las direcciones MAC de la tabla de direcciones dinámicas.

Paso 4. Para guardar la configuración de forma permanente, haga clic en el botón parpadeante situado en la parte superior de la utilidad basada en Web.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.