Objetivo

En el modo básico de QoS, un dominio concreto de la red se puede configurar como dominio de confianza. Los paquetes dentro de este dominio se marcan con prioridad 802.1p y/o DSCP para indicar el tipo de servicio que debe aplicarse en ellos. Los paquetes se asignan a colas de salida específicas en función de la prioridad que se les haya asignado.

En este artículo se explica cómo configurar los parámetros de la interfaz de QoS en el modo básico de QoS en los switches apilables de la serie Sx500.

Dispositivos aplicables

· Switches Apilables Serie Sx500

Versión del software

•v1.2.7.76

Configuración de la interfaz

Nota: Para configurar el modo básico, deben cumplirse los siguientes requisitos:

· El modo básico debe estar habilitado en la página Propiedades de QoS. Consulte el artículo Configuración de las propiedades de QoS en los switches apilables de la serie Sx500 para obtener información sobre esta configuración.

· Configure el modo de confianza en la página Configuración global. El switch admite el modo de confianza CoS/802.1p y el modo de confianza DSCP. El modo de confianza CoS/802.1p utiliza la prioridad 802.1p en la etiqueta VLAN. El modo de confianza DSCP utiliza el valor DSCP en el encabezado IP. Para obtener información sobre esta configuración, consulte el artículo Configuración global en modo básico de calidad de servicio (QoS) en switches apilables de la serie Sx500.

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración web y elija Calidad de servicio > QoS Basic Mode > Interface Settings. Se abre la página Interface Settings:

Paso 2. En la lista desplegable Interface Type (Tipo de interfaz), elija un puerto de unidad o LAG y haga clic en Go (Ir) para que aparezca una lista de los puertos o LAG.

Paso 3. Haga clic en el botón de opción del puerto o LAG que desea modificar y haga clic en Edit.

Nota: Si se hace clic en Copy Settings (Copiar configuración), la configuración del puerto seleccionado se puede copiar a otros puertos.

Paso 4. Haga clic en el botón de opción correspondiente a la interfaz deseada en el campo Interface (Interfaz).

· Unidad/ranura y puerto: en las listas desplegables Unidad/ranura y puerto, elija el puerto que desea configurar. Esto afecta solamente al puerto único elegido.

· LAG: en la lista desplegable LAG, seleccione el LAG que desea configurar. Esto afecta al grupo de puertos definido en la configuración LAG.

Paso 5. Marque Enable en el campo QoS State para habilitar QoS. Si el estado de QoS está habilitado, el puerto establece prioridades en función del modo de confianza de todo el sistema, que puede ser CoS/802.1p o DSCP. Si el estado de QoS no está habilitado para todo el tráfico entrante en el puerto, el puerto se asigna a la cola de mejor esfuerzo y no se realiza ninguna priorización.

Paso 6. Haga clic en Apply (Aplicar). Se vuelve a abrir la página Interface Settings y se muestra el puerto editado.