Objetivo

La multidifusión es la técnica de capa de red que transmite paquetes de datos de un host a los hosts seleccionados de un grupo. En la capa inferior, el switch transmite el tráfico multicast en todos los puertos, incluso si sólo un host desea recibirlo. La detección del receptor multidifusión (MLD) se utiliza para reenviar el tráfico multidifusión IPv6 sólo a los hosts deseados.

Cuando se habilita la indagación MLD en el switch, detecta los mensajes MLD intercambiados entre el router IPv6 y los hosts multicast conectados en la interfaz. A continuación, mantiene una tabla que restringe el tráfico de multidifusión IPv6 y lo reenvía dinámicamente a los puertos que desean recibirlo.

La configuración del grupo multicast es esencial antes de la configuración de la indagación MLD. Para obtener información sobre la configuración del grupo multicast consulte el artículo Creación y Configuración de Grupos IP Multicast en Switches Stackables de la Serie Sx500.

El objetivo de este documento es explicar cómo configurar la indagación MLD en los switches apilables de la serie Sx500.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración de MPLS Snooping

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web en el switch y elija Multicast > MLD Snooping.

Nota: El filtrado de multidifusión de puente y la detección de MLD deben estar habilitados en el switch para realizar la detección de MLD.

Paso 2. Marque la casilla de verificación Enable en el campo MLD Snooping Status para habilitar el switch para determinar los hosts que han solicitado recibir tráfico multicast.

Paso 3. Haga clic en Aplicar para guardar los parámetros.

Nota: La función MPLS Snooping sólo se permite en una VLAN estática (una VLAN configurada manualmente por el ID de VLAN y las asignaciones de puerto) y no en una VLAN dinámica (una VLAN que el switch asigna dinámicamente al host cuando se conecta. Esta operación requiere que las direcciones físicas de los hosts se almacenen en la base de datos del switch antes).

Paso 4. Haga clic en el botón de opción del ID de VLAN deseado y haga clic en Editar para configurar la indagación MLD en la VLAN.

Aparece la ventana Edit MLD Snooping:

Paso 5. (Opcional) Elija el ID de VLAN deseado en la lista desplegable ID de VLAN.

Paso 6. Marque la casilla de verificación Enable de MLD Snooping Status para determinar qué hosts bajo la VLAN elegida han solicitado enviar el tráfico multicast.

Paso 7. (Opcional) Para habilitar el aprendizaje automático de los puertos a los que está conectado el router multicast, marque la casilla de verificación Enable de MRouter Ports Auto Learn.

Paso 8. En el campo Query Robustness, ingrese el valor de robustez, que va de 1 a 7, para indicar el número de consultas MLD que el switch envía antes de que elimine un host que no responde.

Paso 9. En el campo Intervalo de consulta, introduzca el intervalo de tiempo, que oscila entre 30 y 18.000 segundos, después de lo cual el switch envía los mensajes de consulta.

Paso 10. En el campo Intervalo máximo de respuesta de consulta, introduzca el retraso que se utiliza para determinar el código máximo de respuesta insertado en las consultas generales. El tiempo va de 5 a 20 segundos.

Paso 11. Haga clic en uno de los botones de opción deseados de Contador de consulta de último miembro para definir el número de mensajes de consulta específicos de grupo enviados antes de que el switch asuma que no hay miembros del grupo host a los que se consultará en la interfaz.

· Usar valor predeterminado: el valor es igual al valor definido en el campo de solidez de la consulta.

· definido por el usuario: introduzca el valor deseado que va del 1 al 7 en el campo Definido por el usuario.

Paso 12. En el campo Last Member Query Interval, ingrese el intervalo de tiempo para que el switch espere a recibir una respuesta de un mensaje específico de grupo. El tiempo va de 100 a 25500 ms.

Paso 13. (Opcional) Para reducir el tiempo que tarda el switch en bloquear el tráfico MLD que no pertenece a su puerto miembro, marque la casilla de verificación Enable en el campo Immediate Leave (Salida Inmediata).

Paso 14. Haga clic en Aplicar para guardar los parámetros.