Objetivos

Power over Ethernet (PoE) es una función disponible en los dispositivos basados en PoE que proporciona la alimentación eléctrica a los dispositivos con alimentación conectada (PD) a través de los cables de cobre sin interferencias del tráfico de red. La página Propiedades de PoE habilita la selección del modo PoE de límite de puerto o de límite de clase y especifica las trampas de PoE que se generarán. Cuando la PD se conecta realmente y consume energía, puede consumir mucho menos de la potencia máxima permitida. La potencia de salida se inhabilita cuando se produce el reinicio de encendido, la inicialización o la configuración del sistema para asegurarse de que los dispositivos alimentados no estén dañados.

El objetivo de este documento es configurar las propiedades de PoE y proporcionar información de PoE sobre los switches apilables de la serie Sx500.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración de las propiedades de PoE

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administración de puertos > PoE > Propiedades. Se abre la página Propiedades de PoE:

Paso 2. Haga clic en el botón de opción correspondiente al modo de alimentación deseado para el switch PoE en el campo Modo de alimentación:

Límite de puerto ·: el usuario configura el límite máximo de potencia por cada puerto.

Límite de clase ·: el límite máximo de potencia por puerto está determinado por la clase del dispositivo, que resulta de la etapa de clasificación. En esta etapa, la PD especifica su clase, que es la cantidad de potencia máxima que consume la PD. Esto se activa como opción predeterminada.

Paso 3. Para habilitar las trampas, marque la casilla de verificación Enable en el campo Traps. Si las trampas están habilitadas, también debe habilitar SNMP y configurar al menos un destinatario de notificación SNMP. De forma predeterminada, esta opción está activada. Para obtener más información sobre la configuración de las trampas SNMP, refiérase al artículo Configuración de los Parámetros de Trampa SNMP en los Switches Apilables de la Serie Sx500.

Paso 4. En el campo Umbral de captura de energía, introduzca el umbral de uso que es un porcentaje del límite de potencia. Se inicia una alarma si la potencia supera este valor. El valor predeterminado es 95.

La tabla de propiedades de PoE muestra los contadores para cada dispositivo o para todas las unidades de la pila:

Unidad · No. — Representa la unidad en la pila de switch.

Potencia nominal ·: la cantidad total de energía que el switch puede suministrar a todas las PD conectadas.

Energía consumida ·: cantidad de energía que consumen actualmente los puertos PoE.

Potencia disponible ·: la potencia nominal (la cantidad de potencia consumida).

Paso 5. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.