Objetivo

Routing Information Protocol (RIP) es un tipo de protocolo de vector de distancia para redes locales y de área extensa. Clasifica los routers como activos o pasivos. Los routers activos anunciarán sus rutas a otros; los routers pasivos escuchan otros dispositivos y actualizan sus rutas en función de los anuncios, pero no anuncian. Los routers generalmente ejecutan RIP en modo activo mientras que los hosts utilizan el modo pasivo. RIP es un protocolo de gateway interior (IGP).

RIPv2 es una mejora de RIPv1.  RIPv2 es un protocolo sin clase y RIPv1 es un protocolo basado en clase. RIPv2 tiene autenticación de contraseña mientras que RIPv1 no tiene autenticación de contraseña. RIPv2 utiliza multicast y RIPv1 utiliza broadcast.

En este artículo se explica cómo configurar los parámetros de RIPv2 mediante la adición de una interfaz IP en los switches apilables serie SG500X.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · serie SG500X

Versión del software

•v1.2.7.76

Configuración de configuración de RIPv2

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija IP Configuration > RIPv2 > RIPv2 Settings. Se abre la página Configuración de RIPv2:

Paso 2. Haga clic en Agregar para agregar una nueva interfaz IP.

Paso 3. Elija una dirección IP de la lista desplegable Dirección IP.

Paso 4. Marque Enable en el campo Passive para no permitir que la interfaz IP seleccionada envíe mensajes de actualización de ruta RIP.

Paso 5. (Opcional) Introduzca el valor de desplazamiento en el campo Desplazamiento. Este valor refleja el costo de uso adicional de la interfaz seleccionada.

Paso 6. (Opcional) Haga clic en el botón de opción que corresponde al modo de autenticación deseado en el campo Modo de autenticación.

· Ninguno: no se realiza ninguna autenticación.

Texto de ·: la contraseña de clave utilizada en el campo Contraseña de clave se utiliza para la autenticación.

· MD5: la cadena de claves elegida en el menú desplegable del campo Cadena de claves se utiliza para la autenticación.

Ya se debe definir una clave para utilizar la opción MD5.Nota:

Paso 7. Marque Enable en el campo Default Route para crear una ruta predeterminada en la interfaz IP especificada.

Paso 8. Introduzca un valor de métrica en el campo Métrica de Ruta Predeterminada.

Paso 9. (Opcional) Marque Enable en el campo Distribute list-in para filtrar las rutas entrantes RIP para la dirección IP seleccionada. Elija una lista de acceso de la lista desplegable en el campo Access List Name (Nombre de lista de acceso).

Nota: Ya se debe definir una lista de acceso para habilitar la lista de distribución.

Paso 10. (Opcional) Marque Enable en el campo Distribute list-out para filtrar las rutas de salida RIP para la dirección IP seleccionada. Elija una lista de acceso de la lista desplegable en el campo Access List Name (Nombre de lista de acceso).

Nota: Ya se debe definir una lista de acceso para habilitar la lista de distribución.

Paso 11. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.