Objetivos

La regulación de QoS se utiliza para limitar el flujo de tráfico. Un regulador agregado aplica una política de QoS a uno o más mapas de clase. El regulador agregado aplica la política de QoS a varios flujos de tráfico. El tráfico entrante se selecciona con una lista de acceso (ACL). Si hay un regulador agregado asociado a esa clase de tráfico, la política de QoS del regulador agregado actúa en la clase de tráfico. El tráfico que cumple las condiciones del mapa de clase de un regulador de tráfico agregado y se encuentra dentro del límite de velocidad del regulador de tráfico se mostrará como Bytes In-Profile si se ha agregado una entrada para monitorear ese regulador de tráfico agregado en la página Estadísticas del regulador de tráfico agregado. El tráfico coincidente que excede el límite de velocidad definido por el regulador de tráfico agregado se muestra como Bytes fuera de perfil. El tráfico fuera de perfil se puede descartar, modificar o dejar solo según la configuración de la política. Se debe realizar una solicitud para realizar un seguimiento de las estadísticas de un regulador de tráfico agregado antes de que se registren las estadísticas y estén disponibles para su visualización.

En este artículo se explica cómo ver las estadísticas agregadas del regulador de tráfico en los switches apilables de la serie Sx500.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•1.3.0.62

Seguimiento y visualización de estadísticas del regulador de agregado

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Calidad de servicio > Estadísticas de QoS > Estadísticas de Aggregate Policer. Se abre la página Aggregate Policer Statistics:

Paso 2. Haga clic en Agregar para crear una solicitud de seguimiento de estadísticas en un regulador agregado. Aparece una nueva ventana.

Nota: No se realiza un seguimiento de las estadísticas del regulador de agregado a menos que se configure una solicitud de estadísticas.

Paso 3. Elija el nombre del regulador de tráfico agregado para el que se realizará el seguimiento de las estadísticas en la lista desplegable Nombre del regulador de tráfico agregado.

Paso 4. Haga clic en Aplicar para comenzar a realizar el seguimiento de las estadísticas para el regulador agregado seleccionado.

Cada regulador de tráfico agregado que tiene una solicitud de seguimiento de estadísticas muestra la siguiente información:

· nombre del regulador de tráfico agregado: el nombre del regulador de tráfico agregado para el que se está realizando un seguimiento de las estadísticas.

Bytes · In-Profile: el número de bytes que cumplen las condiciones definidas por los mapas de clase del regulador de tráfico agregado y caen dentro del límite de velocidad especificado del regulador de tráfico.

· Bytes Out-of-Profile: el número de bytes que cumplen las condiciones definidas por los mapas de clase del regulador de tráfico agregado y exceden el límite de velocidad especificado del regulador de tráfico.

Paso 5. (Opcional) Marque la casilla de verificación para una entrada y haga clic en Eliminar para eliminar toda la entrada.

Paso 6. (Opcional) Haga clic en Borrar contadores para restablecer las estadísticas de bytes en perfil y bytes fuera de perfil a cero.