Objetivo

En el modo avanzado de QoS, el switch utiliza políticas para soportar QoS por flujo. Un regulador agregado es un tipo de política de QoS donde aplica la QoS a uno o más mapas de clase y, por lo tanto, tiene uno o más flujos. Puede admitir mapas de clase de diferentes políticas y aplicará la QoS a cada uno de sus flujos en la agregación, independientemente de las políticas y los puertos. En realidad, crea una Acción de QoS para cada flujo que envía todas las tramas coincidentes al mismo regulador (regulador de agregado).

Este documento explica cómo configurar un regulador agregado en un switch apilable Sx500 Series.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•1.3.0.62

Agregar reguladores agregados

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web para elegir Calidad de servicio > QoS Advanced Mode > Aggregate Policer. Se abre la página Aggregate Policer.

Paso 2. Haga clic en Agregar para agregar una política. Aparece la ventana Agregar regulador de agregado:

Paso 3. Introduzca un nombre para el regulador de tráfico agregado en el campo Nombre del regulador de tráfico agregado.

Paso 4. Introduzca la cantidad garantizada de datos que se pueden recibir de la interfaz de ingreso en promedio, medida en bits por segundo, en el campo Velocidad de información comprometida de entrada (CIR). El proveedor de servicios de Internet (ISP) proporciona esta velocidad en función de la suscripción.

Paso 5. El ISP proporciona el tamaño de ráfaga comprometida (CBS) que describe el ancho de banda máximo permitido al que se puede llegar. Introduzca el tamaño máximo de ráfaga en bytes en el campo Tamaño de ráfaga comprometida de entrada (CBS).

Nota: Si el requisito de ancho de banda excede el CBS, se recomienda la suscripción para un CIR más alto.

Paso 6. En el campo Exceed Action (Acción excedida), haga clic en la acción que se realizará en los paquetes entrantes que excedan el CIR. Los valores posibles son los siguientes:

· Forward: reenvía el paquete que excede el valor CIR definido.

· Drop: descarta el paquete que excede el valor CIR definido.

· DSCP fuera del perfil: Remap los valores DSCP de los paquetes que exceden el valor CIR definido a un valor basado en la tabla de asignación DSCP fuera del perfil.

Paso 7. Haga clic en Apply (Aplicar). Se actualiza el archivo de configuración en ejecución.

Paso 8. (Opcional) Para editar un regulador, active la casilla de verificación del regulador que desea editar y haga clic en Editar.

Paso 9. (Opcional) Para eliminar un regulador, active la casilla de verificación del regulador que desea eliminar y haga clic en Editar.