Objetivo

La limitación del tráfico en las VLAN se puede lograr mediante la limitación de velocidad por VLAN. El tráfico de entrada es el tráfico que entra en los puertos del switch. Cuando se configura el límite de velocidad de ingreso de VLAN, limita el tráfico de todos los puertos en el switch. El límite de velocidad se calcula por separado para cada procesador de paquetes en una unidad y cada unidad en una pila.

En un escenario en tiempo real, la limitación de la velocidad de ingreso de VLAN se puede configurar si es necesario limitar el tráfico total de todos los puertos en el switch cuando el tráfico es mayor.

Nota: Esta configuración no está disponible si el switch funciona en el modo de Capa 3. Las VLAN deben configurarse en el switch antes de que se le aplique un límite de ingreso. Esta configuración se puede encontrar en el artículo Creación de VLAN en Switches apilables de la Serie Sx500. Las siguientes restricciones se aplican cuando se utiliza el límite de velocidad por VLAN:

· La precedencia dada a esto es menor que cualquier otro tráfico que limite la regulación del tráfico en el sistema. Es decir, si un paquete se configura con limitación de velocidad de QoS y también con limitación de velocidad de VLAN, y si los límites de velocidad chocan, el límite de velocidad de QoS tiene precedencia sobre el límite de velocidad de VLAN.

· Se configura en un nivel de dispositivo y en el nivel de procesador de paquetes dentro del dispositivo. Si hay más de un procesador de paquetes en el dispositivo, el valor de límite de velocidad de VLAN configurado se aplica a cada uno de los procesadores de paquetes por separado. Los dispositivos que tienen 24 puertos tienen un único procesador de paquetes, mientras que los dispositivos que tienen 48 puertos o más tienen dos procesadores de paquetes. El límite de velocidad se calcula individualmente para cada procesador de paquetes en una unidad y cada unidad en una pila. Para una pila de cuatro unidades con 48 puertos cada una, el número máximo de procesadores de paquetes es ocho. Por lo tanto, existe una limitación de que VLAN Ingress Rate Limit debe aplicarse para cada procesador de paquetes si hay más de uno.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•1.3.0.62

Configuración de VLAN Ingress Rate Limit

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web para elegir Calidad de servicio > General > Límite de velocidad de ingreso a VLAN. Se abre la página VLAN Ingress Rate Limit:

Paso 2. Haga clic en Add (Agregar). Aparece la ventana VLAN Ingress Rate Limit.

Paso 3. Elija un ID de VLAN de la lista desplegable ID de VLAN. Se utiliza para identificar una VLAN determinada en la que se configura el límite de velocidad de ingreso.

Paso 4. Introduzca la cantidad garantizada de datos que se pueden recibir de la interfaz de ingreso en promedio, medida en bits por segundo, en el campo Velocidad de información comprometida de entrada (CIR). El proveedor de servicios de Internet (ISP) proporciona esta velocidad en función de la suscripción.

Paso 5. El ISP proporciona el tamaño de ráfaga comprometida (CBS) que describe el ancho de banda máximo permitido al que se puede llegar. Introduzca el tamaño máximo de ráfaga en bytes en el campo Tamaño de ráfaga comprometida de entrada (CBS).

Paso 4. Haga clic en Aplicar y el límite de velocidad de VLAN se agrega al archivo de configuración en ejecución.

Editar un Límite de Velocidad de Ingreso de VLAN

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web para elegir QoS > General > VLAN Ingress Rate Limit. Se abre la página VLAN Ingress Rate Limit. Esta página muestra la tabla VLAN Ingress Rate Limit.

Paso 2. Marque la VLAN correspondiente para editarla y haga clic en Editar. Aparece la ventana Edit VLAN Ingress Rate Limit.

Paso 3. Edite los valores deseados.

Paso 4. Haga clic en Apply (Aplicar). Se aplican los parámetros.

Eliminación de un Límite de Velocidad de Ingreso de VLAN

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web para elegir QoS > General > VLAN Ingress Rate Limit. Se abre la página VLAN Ingress Rate Limit. Esta página muestra la tabla VLAN Ingress Rate Limit.

Paso 2. Verifique la VLAN que desea eliminar y haga clic en Eliminar. Se aplican los cambios.