Objetivo

La página Bandwidth permite a los administradores de red definir el límite de velocidad de ingreso y la tasa de modelado de egreso. Estos valores determinan cuánto tráfico puede enviar y recibir el sistema. El límite de velocidad de ingreso es el número de bits por segundo que se pueden recibir desde la interfaz de ingreso. Se descarta el exceso de ancho de banda por encima de este límite. El tráfico de entrada es el tráfico que se origina fuera de la red y que fluye a la red. El tráfico de salida es el tráfico de red que se origina dentro de la red y que sale de ella.

En este artículo se explica cómo configurar las limitaciones de ancho de banda por interfaz en los switches apilables de la serie Sx500.

Dispositivos aplicables

Switches apilables · Sx500 Series

Versión del software

•v1.2.7.76

Configuración de ancho de banda en interfaces

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Calidad de servicio > General > Ancho de banda. Se abre la página Ancho de banda:

Paso 2. Elija el tipo de interfaz de la lista desplegable Tipo de interfaz en el campo Filtro y haga clic en Ir.

Paso 3. Haga clic en el botón de opción junto a la interfaz deseada y haga clic en Editar. Se abre la ventana Editar

Paso 4. (Opcional) Haga clic en un botón de opción para Unit/Slot y Port o LAG, y elija la interfaz de las listas desplegables.

Paso 5. (Opcional) Para habilitar un límite de ingreso, marque la casilla de verificación Límite de velocidad de ingreso. Este es el para limitar el tráfico de ingreso (entrante) en el puerto en particular.

Nota: Si no desea configurar un límite de velocidad de entrada, vaya directamente al paso 7.

Paso 6. Introduzca la cantidad máxima de ancho de banda permitido en la interfaz en el campo Límite de velocidad de entrada. Este es el ancho de banda máximo del tráfico de ingreso para un puerto específico.

Nota: Los campos de Límite de Velocidad de Ingreso no aparecen cuando el tipo de interfaz es LAG.

Paso 7. (Opcional) Para habilitar el modelado de salida en la interfaz, marque la casilla de verificación Velocidad de modelado de salida. El modelado de egreso es útil para cuando un destino espera un flujo fluido de datos en lugar de ráfagas irregulares de datos.

Nota: Si no desea configurar un límite de velocidad de salida, vaya al paso 10.

Paso 8. Introduzca el ancho de banda máximo permitido para la interfaz de salida en el campo Velocidad de confirmación de información (CIR). Este es el ancho de banda permitido que proporciona el proveedor de servicios de Internet (ISP).

Paso 9. Introduzca el tamaño máximo de ráfaga de datos permitido por la interfaz de egreso (en bytes de datos) en el campo Tamaño de ráfaga comprometida.

Nota: Esta cantidad se puede enviar incluso si aumenta el ancho de banda por encima del límite permitido. Esta es la velocidad permitida que puede exceder el CIR.

Paso 10. Haga clic en Apply (Aplicar). Se aplica la configuración de ancho de banda.

Paso 11. (Opcional) Haga clic en el botón de opción junto a la interfaz/puerto deseado y haga clic en Copiar configuración. Aparecerá la ventana Copiar configuración.

Paso 12. (Opcional) Introduzca las interfaces a las que se debe copiar la configuración en el campo proporcionado.

Paso 13. Haga clic en Aplicar para aplicar la configuración.