Objetivo

El sistema de nombres de dominio (DNS) traduce los nombres de los sitios Web a la dirección IP del servidor que aloja el sitio Web. Se pueden configurar varios servidores DNS en el switch para resolver las direcciones IP. El switch guarda los nombres de dominio que se consultan con frecuencia adquiridos de los servidores DNS en una caché DNS local. Puede guardar hasta 64 direcciones estáticas, 64 direcciones dinámicas y una entrada dinámica adicional para cada dirección IP configurada en el switch mediante DHCP. El switch intenta hacer coincidir los nombres de dominio con entradas estáticas primero, luego las dinámicas si no tienen éxito y luego solicita los servidores DNS configurados si no pudo encontrarlos en las direcciones asignadas.

En este artículo se explica cómo configurar la asignación de hosts en los switches apilables de la serie Sx500 para que los nombres de dominio conocidos se puedan asignar a sus respectivos servidores.

Dispositivos aplicables

· Switches Apilables Serie Sx500

Versión del software

•v1.2.7.76

Configuración de asignación de host

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija IP Configuration > Domain Name System > Host Mapping. Se abre la página Asignación de Host.

Paso 2. Para agregar una asignación de host, haga clic en Agregar. Se abre la página Add Host Mapping.

Paso 3. En el campo IP Version (Versión IP), haga clic en el botón de opción Version 4 o Version 6 en función del tipo de dirección IP del host (IPv4 o IPv6).

Nota: es posible que no tenga la opción para la versión 6 si no tiene activada la interfaz IPv6. Consulte el artículo titulado Configuración de la interfaz IPv6 en los switches apilables de la serie Sx500 para obtener más información.

Paso 4. Si ha elegido IPv6 en el paso 3, haga clic en uno de los botones de radio IPv6 Address Type (Tipo de dirección IPv6).

· Link Local: La dirección IPv6 identifica los hosts en un único enlace de red. Una dirección local de vínculo no es enrutable y sólo se puede utilizar para la comunicación en la red local.

· Global: la dirección IPv6 es un tipo de unidifusión IPv6 global visible y accesible desde otras redes.

Paso 5. Si elige Link Local para el tipo de dirección IPv6, elija la interfaz en la que se recibe en la lista desplegable Link Local Interface (Interfaz local de enlace). Puede ver los prefijos de todas las interfaces disponibles en la lista. El prefijo predeterminado es FE80, que es una interfaz local no enrutable.

Paso 6. En el campo Nombre de host, introduzca un nombre de dominio válido de hasta 158 caracteres.

Paso 7. En el campo IP address (Dirección IP), introduzca la dirección IP del host. Esta entrada de dirección IP depende de la versión IP en la que se hizo clic en el campo IP Version (Versión IP).

Nota: Si ha hecho clic en la versión 6 del paso 3, puede introducir hasta cuatro direcciones IP (una activa y tres de reserva). No tiene esta opción en IPv4.

Paso 8. Haga clic en Apply en la parte inferior de la ventana para guardar la configuración. Se aplica la configuración.

Paso 9. (Opcional) Para eliminar un nombre de host, compruebe un nombre de host y haga clic en Esta acción elimina toda la tabla creada junto con las direcciones IP de respaldo. Eliminar.