Objetivo

El protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) es un servicio que se ejecuta en la capa de aplicación de la pila de protocolos TCP/IP para asignar dinámicamente direcciones IP a clientes DHCP y para asignar información de configuración TCP/IP a clientes DHCP. Los mensajes DHCP son mensajes de difusión que no pueden atravesar de una red a otra. La configuración de la interfaz DHCP requiere la configuración del relé DHCP y la detección DHCP que se explican a continuación.

La retransmisión DHCP reenvía los mensajes de difusión a una red diferente. También agrega la opción 82 para proporcionar información adicional del cliente a la red de ruteo.

El snooping de DHCP ayuda a identificar qué interfaces son fiables y cuáles no. Evita respuestas DHCP falsas. En los switches de la capa 3, la retransmisión DHCP y el snooping se pueden habilitar en cualquier interfaz con una dirección IP y en la VLAN con o sin una dirección IP.

El documento explica cómo configurar la interfaz DHCP en los switches apilables de la serie Sx500. Las siguientes configuraciones deben completarse antes de que se realice esta configuración.

1. Configure VLAN; consulte el artículo Creación de VLAN en switches apilables de la serie Sx500 para obtener esta configuración.

2. Configure DHCP Properties, consulte el artículo DHCP Properties Configuration on SX500 Series Stackable Switches para obtener esta configuración.

Dispositivos aplicables

- Switches Apilables Serie Sx500

Versión del software

- 1.3.0.62

Configurar los parámetros de la interfaz DHCP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web para seleccionar IP Configuration >DHCP > Interface Settings. Se abre la página Interface Settings:

Agregar interfaz

Paso 1. Haga clic en Agregar para agregar una configuración de interfaz. Aparecerá una nueva ventana como la siguiente:

Paso 2. Haga clic en el botón de opción del campo Interface (Interfaz) que corresponda al tipo de interfaz que desea configurar. Las opciones disponibles son:

- Unidad/Ranura y Puerto: La unidad identifica el switch, ya sea activo o miembro de la pila. La unidad 1 está activa y la unidad 2 es miembro.  La ranura identifica qué switch está conectado a qué ranura. La ranura 1 es SF500 y la ranura 2 es SG500. Elija la opción que desee en las listas desplegables Unidad/Ranura y Puerto. Si no está familiarizado con los términos utilizados, consulte Cisco Business: Glossary of New Terms (Glosario de términos nuevos)

- LAG: elija el LAG que desee en la lista desplegable LAG. Se utiliza un grupo de agregado de enlaces (LAG) para vincular varios puertos entre sí. Los LAG multiplican el ancho de banda, aumentan la flexibilidad de los puertos y proporcionan redundancia de link entre dos dispositivos para optimizar el uso de los puertos.

- VLAN: elija la VLAN que desee en la lista desplegable VLAN.

Una VLAN ayuda a un grupo de hosts a comunicarse como si estuvieran en la red física, independientemente de su ubicación.

Paso 3. (Opcional) Marque la casilla de verificación DHCP Relay para habilitar DHCP relay en la VLAN.

Paso 4. (Opcional) Marque la casilla de verificación DHCP Snooping para habilitar DHCP snooping en la VLAN.

Paso 5. Haga clic en Apply para guardar los cambios. Los cambios se muestran en la tabla.

Eliminar interfaz

Paso 1. Marque la interfaz que desee eliminar de la tabla de interfaz DHCP y haga clic en Delete.