Objetivo

El tiempo de espera de la sesión especifica la cantidad de tiempo que una sesión puede permanecer inactiva antes de que el servidor termine la sesión automáticamente. A continuación, el usuario debe volver a iniciar sesión para restablecer las sesiones necesarias. Esto se utiliza principalmente con fines de seguridad.

En este artículo se explica cómo configurar el tiempo de espera de la sesión inactiva en los switches apilables de la serie Sx500.

Dispositivos aplicables

- Switches apilables serie Sx500

Versión del software

- 1.3.0.62

Configuración del Tiempo de Espera de Sesión Inactiva

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Idle Session Timeout. Se abre la página Tiempo de espera de sesión inactiva:

Paso 2. Elija el tiempo de espera deseado (en minutos) para cada sesión de la lista desplegable Tiempo de espera de sesión HTTP. Esto especifica la cantidad de tiempo que la sesión HTTP puede permanecer inactiva antes de que la sesión termine automáticamente. Una sesión HTTP es aquella en la que se accede a la GUI del dispositivo desde un navegador web.

Paso 3. Elija el tiempo de espera deseado (en minutos) para cada sesión de la lista desplegable HTTPS Session Timeout (Tiempo de espera de sesión HTTPS). Esto especifica la cantidad de tiempo que la sesión HTTPS puede permanecer inactiva antes de que la sesión termine automáticamente. Una sesión HTTPS es la misma que HTTP pero de una manera segura. La comunicación se cifra en comparación con el texto sin formato en HTTP.

Paso 4. Elija el tiempo de espera deseado (en minutos) para cada sesión de la lista desplegable Tiempo de espera de sesión de consola. Esto especifica la cantidad de tiempo que la sesión de consola puede permanecer inactiva antes de que la sesión termine automáticamente. Una sesión de consola es aquella en la que se accede al dispositivo a través del terminal de consola.

Paso 5. Elija el tiempo de espera deseado (en minutos) para cada sesión de la lista desplegable Tiempo de espera de sesión Telnet. Esto especifica la cantidad de tiempo que la sesión Telnet puede permanecer inactiva antes de que la sesión termine automáticamente. Una sesión Telnet es aquella en la que se inicia sesión de forma remota en el dispositivo mediante el protocolo telnet.

Paso 6. Elija el tiempo de espera deseado (en minutos) para cada sesión de la lista desplegable Tiempo de espera de sesión SSH. Esto especifica la cantidad de tiempo que la sesión SSH puede permanecer inactiva antes de que la sesión termine automáticamente. Una sesión SSH (Secure Shell) es aquella en la que se inicia sesión en el dispositivo de forma remota a través del protocolo SSH.

Nota: El tiempo de espera predeterminado para todas las sesiones es de 10 minutos. El valor Never para cualquier sesión indica que el tiempo de espera no es aplicable para la sesión. La sesión permanece conectada a su servidor todo el tiempo independientemente de su inactividad.

Paso 7. Haga clic en Apply (Aplicar).