Objetivo

Las rutas estáticas de IPv4 se configuran manualmente para un destino de red. Los switches gestionados serie 300 permiten configurar rutas estáticas para alcanzar una red remota o para rechazar una parte de la red. Estas opciones son útiles y pueden permitirle determinar qué redes desea agregar rutas estáticas y con qué redes no desea tratar en su red, lo que puede aumentar la seguridad. Si agrega o quita una red con rutas estáticas, debe actualizar la tabla de rutas estáticas en consecuencia. En este artículo se explica cómo configurar las rutas estáticas en los switches gestionados serie 300.

Dispositivos aplicables

- Switches gestionados serie SF/SG 300

Versión del software

- v1.2.7.76

Configuración de una Ruta Estática IPv4

Esta sección explica cómo configurar una ruta estática IPv4 en los switches gestionados serie 300.

Nota: Las rutas estáticas sólo se pueden definir cuando el switch está en el modo de Capa 3. De forma predeterminada, el switch se establece en el modo de Capa 2. Para cambiar al modo de Capa 3, elija Administration > System Settings. En el modo de sistema, haga clic en L3 y luego haga clic en Aplicar.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija IP Configuration > IPv4 Static Routes. Se abre la página Rutas Estáticas IPv4:

Paso 2. Haga clic en Add (Agregar). Aparece la ventana Add IP Static Route .

Paso 3. En el campo Destination IP Prefix (Prefijo IP de destino), introduzca la dirección IP del destino al que desea crear una ruta estática.

Paso 4. En el campo Mask (Máscara), haga clic en el botón de opción correspondiente para introducir la máscara de subred. Las opciones disponibles son:

Paso 5. En el campo Tipo de ruta, haga clic en el botón de opción correspondiente para definir el tipo de ruta estática. Las opciones disponibles son:

- Máscara de red: introduzca la máscara de subred IP completa.

- Longitud del prefijo: introduzca la máscara de subred del prefijo de la dirección IP de destino.

- Rechazar: rechaza todo el tráfico de la ruta estática de destino.

- Remoto: indica que la ruta es una ruta remota.

Paso 6. Si selecciona Remoto como tipo de ruta en el Paso 5, se habilita el campo Dirección IP del router de salto siguiente. En este campo, introduzca la dirección IP del salto siguiente en la ruta. Un salto representa cuántos dispositivos hay entre dos puntos finales.

Paso 7. En el campo Métrica, introduzca la distancia administrativa al salto siguiente.

Paso 8. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.

Editar/Eliminar una Ruta Estática IPv4

Esta sección explica cómo editar o eliminar una ruta estática actual.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija IP Configuration > IPv4 Static Routes. Se abre la página Rutas Estáticas IPv4:

Paso 2. Active la casilla de verificación de la ruta estática que desea editar o eliminar.

Paso 3. (Opcional) para eliminar una ruta estática, haga clic en Eliminar.

Paso 4. Para editar la ruta estática marcada, haga clic en Editar. Aparece la ventana Edit IPv4 Static Route .

Paso 5. (Opcional) Si hay más de una ruta estática configurada y desea editar una ruta estática diferente a la que eligió y, a continuación, elija la ruta estática deseada para editarla en la lista desplegable Dirección IP de destino.

Paso 6. En el campo Métrica, introduzca el nuevo valor de métrica. El valor de métrica es la distancia administrativa al salto siguiente.

Paso 7. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.