Summary

La configuración automática de DHCP no funciona.

Fecha identificada

14 de abril de 2016

Fecha de resolución

10 de febrero de 2017

Productos afectados

Modelo

Versión del firmware

SG300-10

1.3.7.18 (última descarga)

Descripción del problema

La configuración automática de DHCP no funciona al intentar actualizar el firmware de los 16 switches.

Resolución

Configure la función DHCP Auto Configuration y use la cadena hexadecimal Option 125 que contiene la ruta de acceso del firmware y el nombre de archivo. Además, la cadena hexadecimal debe incluir los siguientes campos más:

- Número de empresa

- Opción 125 Longitud de datos

- Código de opción secundaria

- Longitud de la subopción

- Datos de la subopción

Por ejemplo, si tiene un archivo aa.txt, se utiliza la opción 125 Hex String 00-00-00-09-08-05-06-61-61-2E-74-78-74 donde:

- 00-00-00-09 — Número de empresa (valor de Cisco)

- 08 — Longitud de datos de la opción 125

- 05 — Código de opción secundaria (valor para Cisco Sx300/500)

- 06 — Longitud de la subopción (6 en este ejemplo)

- 61-61-2E-74-78-74 — Sub Option Data (Versión hexadecimal del nombre de archivo ASCII aa.txt)