Objetivo

El protocolo simple de tiempo de red (SNTP) es una adaptación del protocolo de tiempo de red (NTP) que se utiliza para sincronizar los relojes del ordenador en Internet. Es importante que los dispositivos que se conectan en red tengan tiempo sincronizado para que puedan realizar acciones en tiempo real entre sí de forma eficaz. Para ello, se debe agregar un servidor SNTP al switch y configurar una clave de autenticación SNTP. Una clave de autenticación permite que un dispositivo se sincronice con un servidor SNTP.

Para obtener más información sobre cómo agregar un servidor SNTP, consulte el artículo Agregar un servidor SNTP en los switches gestionados serie 300.

En este artículo se explica cómo configurar la autenticación SNTP en los switches gestionados serie 300.

Dispositivos aplicables

· SG300-10PP

· SG300-10MPP

· SG300-28PP-R

· SG300-28SFP-R

· SF302-08MPP

· SF302-08PP

· SF300-24PP-R

· SF300-48PP-R

Versión del software

· 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

· 6.2.10.18 [Todos los demás dispositivos aplicables]

Autenticación SNTP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Time Settings > SNTP Authentication. Se abre la página Autenticación SNTP:

Paso 2. Marque la casilla de verificación Enable en el campo SNTP Authentication para solicitar la autenticación de una sesión SNTP entre el switch y un servidor SNTP.

Paso 3. Haga clic en Apply (Aplicar).

Paso 4. Haga clic en Agregar para agregar una clave de autenticación. Aparece la ventana Add SNTP Authentication.

Paso 5. Introduzca el número que se utiliza para identificar la clave de autenticación SNTP internamente en el campo Authentication Key ID (ID de clave de autenticación).

Paso 6. Haga clic en el botón de opción correspondiente al tipo de clave deseado en el campo Authentication Key (Clave de autenticación). El servidor SNTP debe enviar esta clave para que el switch se sincronice con ella.

· definido por el usuario (cifrado): introduzca la clave en el formato cifrado.

· definido por el usuario (texto sin formato): introduzca la clave en el formato de texto sin formato.

Paso 7. Marque la casilla de verificación Enable en el campo Trusted Key para permitir que el switch reciba información de sincronización sólo de un servidor SNTP que utilice la clave de autenticación definida.

Paso 8. Haga clic en Apply (Aplicar). La clave de autenticación SNTP está configurada.

Paso 9. (Opcional) Para editar una clave de autenticación SNTP, marque la casilla de verificación de la autenticación STNP que desea editar y haga clic en Editar. Se abre la página Editar.

Paso 10. (Opcional) Edite la configuración que desee configurar. El SNTP enviará la clave de autenticación para que el switch se sincronice con ella.

· definido por el usuario (cifrado): introduzca la clave en el formato cifrado.

· definido por el usuario (texto sin formato): introduzca la clave en el formato de texto sin formato.

Clave de confianza ·: desactive la casilla de activación que desactivará el switch para recibir información de sincronización sólo de un servidor SNTP que utilice la clave de autenticación definida.

Paso 11. (Opcional) Para eliminar una clave de autenticación SNTP, active la casilla de verificación de la clave de autenticación SNTP que desea eliminar y haga clic en Eliminar.